Novell Help Librarian Data File Version 1.00
COPYRIGHT (c) 1985 by Novell, Inc.  All Rights Reserved.
#·vφ╦╩9$í(┴,0É3D└JN(QRdT┬U╥V
X6[~];eqn¡owr│w3{è{Θ{?|9	=;½ NetWare/IP-Verwaltung - Hilfe               Hilfe 1 von 4
-----------------------------------------------------------
 In diesem Menü finden Sie eine Liste der Optionen zum    
 Konfigurieren und Verwalten eines primären DSS-Servers,  
 eines sekundären DSS-Servers oder eines NetWare/IP-      
 Servers. Das Menü enthält folgende Optionen:

 NetWare/IP-Server konfigurieren
     Konfiguriert diesen Server als NetWare/IP-Server für 
     eine angegebene NetWare/IP-Domäne. Mit Hilfe dieser  
     Option können Sie die NetWare/IP-Konfigurations-
     daten auf dem aktuellen Server einrichten oder       
     ändern.





 <ESC>=Hilfe verlassen             <Bild ab>=Nächste SeiteÇv	=;/ NetWare/IP-Verwaltung - Hilfe               Hilfe 2 von 4
-----------------------------------------------------------
 NetWare/IP-Konfiguration löschen
     Entfernt alle NetWare/IP-Konfigurationsdaten vom     
     aktuellen Server. Mit Hilfe dieser Option können Sie 
     die Konfiguration der NetWare/IP-Server-Komponente   
     auf diesem Computer rückgängig machen.


 Primären DSS konfigurieren
     Konfiguriert diesen Server als primären DSS-Server   
     für eine angegebene NetWare/IP-Domäne. Mit Hilfe     
     dieser Option können Sie die globalen                
     konfigurationsparameter für eine NetWare/IP-Domäne   
     einstellen oder ändern. Sie müssen für jede NetWare/ 
     IP-Domäne einen primären DSS-Server konfigurieren.


 <ESC>=Hilfe verlassen             <Bild ab>=Nächste Seiteª	9	=; NetWare/IP-Verwaltung - Hilfe               Hilfe 3 von 4
-----------------------------------------------------------
 Sekundären DSS konfigurieren
     Konfiguriert diesen Server als sekundären DSS-Server.
     Mit Hilfe dieser Option können Sie die Konfiguration 
     des sekundären DSS-Servers auf dem aktuellen Server  
     einrichten oder ändern.

 DSS-Konfiguration löschen
     Entfernt alle DSS-Konfigurationsdaten von diesem     
     Server. Mit Hilfe dieser Option können Sie die       
     Konfiguration des primären oder sekundären DSS-      
     Servers auf dem aktuellen Server rückgängig machen   
     oder den primären DSS-Server in einen sekundä-ren    
     DSS-Server (und umgekehrt) umwandeln.



 <ESC>=Hilfe verlassen             <Bild ab>=Nächste SeiteÇ	=;/ NetWare/IP-Verwaltung - Hilfe               Hilfe 4 von 4
-----------------------------------------------------------
 DSS-Datenbank durchsuchen
     Zeigt bestimmte in der DSS-Datenbank auf diesem Sever
     gespeicherte SAP-oder RIP-Datensätze an. Mit Hilfe   
     dieser Option können Sie ausgewählte SAP- oder RIP-
     Datensätze anzeigen oder den Inhalt der SAP- bzw. der
     RIP-Datenbank in einer Textdatei speichern. Bevor Sie
     diese Option verwenden können, muß DSS auf diesem    
     Server konfiguriert sein.

 Alle DSS anzeigen
     Zeigt eine Liste aller bekannten DSS-Server in einer 
     angegebenen NetWare/IP-Domäne an. Mit Hilfe dieser   
     Option können Sie den Namen, den Typ und den Status
     aller DSS-Server in einer bestimmten                 
     NetWare/IP-Domäne anzeigen.│:8« NetWare/IP-Server-Konfiguration          Hilfe 1 von 4
--------------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie diesen Host als NetWare 
 /IP-Server konfigurieren bzw. die Konfiguration des   
 NetWare/IP-Servers ändern. Dieses Formular enthält
 folgende Felder:

 NetWare/IP-Domäne
     Der Name der NetWare/IP-Domäne, zu der dieser
     Server gehört. Alle NetWare/IP-Server und
     -Clients, die denselben primären DSS-Server
     benutzen, müssen derselben NetWare/IP-Domäne
     angehören. Für NetWare/IP-Domänennamen gelten
     dieselben Namenskonventionen wie für
     DNS-Domänennamen.



 <ESC>=Hilfe verlassen          <Bild ab>=Nächste Seite╨φ:8 NetWare/IP-Server-Konfiguration          Hilfe 2 von 4
--------------------------------------------------------
 Bevorzugte DSS
     Drücken Sie in diesem Feld <Enter>, um das       
     Formular "Bevorzugte DSS" anzuzeigen. In diesem  
     Formular können Sie die Liste der bevorzugten    
     DSS-Server für diesen NetWare/IP-Server anzeigen,
     hinzufügen oder ändern.

 Anfangs-DSS-Kontaktneuversuche
     Der Eintrag in diesem Feld gibt an, wie oft      
     dieser NetWare/IP-Server beim Starten die        
     Übertragung einer unbestätigten Abfrage an einen 
     bestimmten DSS-Server wiederholt. Die            
     Voreinstellung lautet 1, der gültige Wertebereich
     liegt zwischen 0 und 50.


 <ESC>=Hilfe verlassen          <Bild ab>=Nächste Seite
│:8" NetWare/IP-Server-Konfiguration          Hilfe 3 von 4
--------------------------------------------------------
 Zeit zwischen Versuchen
     Die Anzahl der Sekunden, die dieser NetWare/IP-
     Server beim Starten wartet, bevor er eine
     unbestätigte Abfrage an einen bestimmten DSS-
     Server erneut überträgt. Die Voreinstellung      
     lautet 10 Sekunden, der gültige Wertebereich     
     liegt zwischen 5 und 100 Sekunden.

  Zeitüberschreitungswert für NWIP-Lese-/Schreibvorgang
     Die Zeit (in Sek.), die dieser NetWare/IP-Server
     wartet, bevor festgestellt wird, daß der
     TCP-Socket nicht für Lese-/Schreibvorgänge bereit
     ist. Die Voreinstellung lautet 15 Sek. Gültige
     Werte liegen zwischen 5 und 500 Sek.


 <ESC>=Hilfe verlassen          <Bild ab>=Nächste Seite╨:8⌐ NetWare/IP-Server-Konfiguration          Hilfe 4 von 4
--------------------------------------------------------
 Anpassung langsamer Verbindungen
     Wenn Sie in diesem Feld <Enter> drücken, wird das
     Formular "Fernzugriff über langsame Verbindungen"
     angezeigt. In diesem Formular können Sie         
     Anpassungswerte für langsame Verbindungen        
     anzeigen, hinzufügen oder ändern.

 IPX-Infos an DSS weiterleiten
     Gibt an, ob dieser NetWare/IP-Server als
     weiterleitender Gateway eingerichtet werden soll.
     Ein weiterleitender Gateway verbindet IP- und
     IPX-Netzwerksegmente. Die Voreinstellung
     lautet "Nein".



 <ESC>=Hilfe verlassen
31τ Bevorzugter DSS - Hilfe           Hilfe 1 von 1
-------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie die Host-Namen,
 die IP-Adressen oder die Netzwerk-IP-Adressen
 von bis zu fünf benachbarten DSS-Servern
 eintragen. Der NetWare/IP-Server wird zunächst
 versuchen, sich bei den in diesem Formular
 eingetragenen DSS-Servern anzumelden, bevor er
 von einem DNS-Namen-Server eine Auflistung der
 verfügbaren DSS-Server abfragt. Dieser
 Parameter ist optional.╓75⌠ Primäre DSS-Konfiguration - Hilfe     Hilfe 1 von 4
-----------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie einen NetWare Server 
 als primären DSS-Server einrichten und die globalen
 Parameter für eine angegebene NetWare/IP-Domäne
 konfigurieren. Außerdem können Sie die
 Konfiguration des primären DSS-Servers ändern.

 Damit NetWare/IP ordnungsgemäß arbeitet, müssen    
 Sie für jede NetWare/IP-Domäne genau einen primären
 DSS-Server konfigurieren. Dieser verarbeitet SAP/  
 RIP-Anforderungen und Datenbankreproduktionen      
 sodann automatisch. Es wird empfohlen, einen Server
 als primären DSS-Server zu bestimmen, der relativ  
 wenig anderweitig genutzt wird.


 <ESC>=Hilfe verlassen       <Bild ab>=Nächste Seite ╩75  Primäre DSS-Konfiguration - Hilfe     Hilfe 2 von 4
-----------------------------------------------------
 Dieses Formular enthält folgende Felder:

 NetWare/IP-Domäne
     Der vollständige Name der NetWare/IP-Domäne,
     zu der der primäre DSS-Server gehört. Für
     NetWare/IP-Domänennamen gelten dieselben
     Namenskonventionen wie für DNS-Domänennamen.


 Name des primären DSS-Host
     Der vollständige Host-Name des Servers, den
     Sie als primären DSS-Server konfigurieren.



 <ESC>=Hilfe verlassen       <Bild ab>=Nächste SeiteΘ"╓75├ Primäre DSS-Konfiguration - Hilfe     Hilfe 3 von 4
-----------------------------------------------------
 IPX-Netzwerknummer (hexadezimal)
     Die externe IPX-Netzwerknummer Ihres NetWare/  
     IP-Netzwerks. Sie können eine beliebige, ein-  
     bis achtstellige Hexadezi-malzahl (1 bis       
     FFFFFF) zuweisen, die jedoch innerhalb Ihres   
     IPX-Verbundnetzwerks noch nicht vergeben sein  
     darf.

 Einstellbare Parameter
     Wenn Sie in diesem Feld <Enter> drücken, wird  
     die Liste der einstellbaren Parameter          
     angezeigt. Sie können die einstellbaren        
     Parameter in dieser Liste anzeigen und ändern.


 <ESC>=Hilfe verlassen       <Bild ab>=Nächste Seite 758 Primäre DSS-Konfiguration - Hilfe     Hilfe 4 von 4
-----------------------------------------------------
 DSS-SAP-Filter
     Wenn Sie in diesem Feld <Enter> drücken, können
     Sie die SAP-Filter aller DSS des gesamten      
     NetWare/IP-Netzwerks anzeigen/                 
     konfigurieren/ändern.    '
64╦ Sekundäre DSS-Konfiguration          Hilfe 1 von 2
----------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie einen sekundären
 DSS-Server konfigurieren bzw. die Konfiguration
 des sekundären DSS-Servers ändern. Bevor Sie einen
 sekundären DSS-Server konfigurieren können, müssen
 Sie einen primären DSS-Server für die NetWare/IP-
 Domäne konfigurieren.

 Dieses Formular enthält folgende Felder:

 NetWare/IP-Domäne
     Der Name der NetWare/IP-Domäne, deren SAP-
     und RIP-Informationen auf diesem DSS-Server
     verwaltet werden. Für NetWare/IP-Domänennamen
     gelten dieselben Namenskonventionen wie für
     DNS-Domänennamen.

 <ESC>=Hilfe verlassen      <Bild ab>=Nächste Seite9$
64m Sekundäre DSS-Konfiguration          Hilfe 2 von 2
----------------------------------------------------
 Name des primären DSS-Host
     Der vollständige Host-Name oder die IP-Adresse
     des primären DSS-Servers. Ein vollständiger
     Host-Name ist ein Host-Name (z. B. 
     "hostname.domain.com."), der mit einem
     Punkt (.) für das Stammverzeichnis endet.╖*4
2■ Langsame Verbindugen - Hilfe       Hilfe 1 von 2
--------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie langsamen        
 Verbin-dungen zwischen diesem NetWare/IP-Server
 und bis zu fünf fernen NetWare/IP-Servern
 oder-Netzwerken benutzerdefinierte Impulswerte
 zu-weisen. Das Formular enthält folgende Felder:

 Netzwerk/Host-IP-Adresse
     Der Host-Name und die IP- bzw. Teilnetz-
     adresse des fernen Servers oder Netzwerks.

 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seiteí(4
2≥ Langsame Verbindungen - Hilfe      Hilfe 2 von 2
--------------------------------------------------
 Impulswert
     Die Zeit in Impulsen (1/18 Sekunden), die
     für die Übertragung eines Pakets zwischen
     diesem NetWare/IP-Server und dem fernen
     Server oder Netzwerk benötigt wird.

 Dieser Parameter ist optional und wird nur be-
 nötigt, wenn es bei dem Versuch Ihrer Client-
 Systeme, über bestimmte langsame Verbindungen  
 auf Services zuzugreifen, zu Zeitüber-
 schreitungen kommt.█/31 Funktionstasten - Hilfe           Hilfe 1 von 1
-------------------------------------------------
 <ESC>           Zurück zur vorhergehenden Ebene
 <F10>           Das Programm verlassen
 <Einfg>         Einen neuen Eintrag einfügen
 <Entf>          Einen Eintrag löschen
 <Enter>         Die eingegebenen Informationen
                  akzeptieren
 <F1>            Die Online-Hilfe aufrufen
 <F3>            Einen Listeneintrag umbenennen
 <F5>            Einen Listeneintrag markieren
 <UMSCHALT+F7>   Eine gesamte Liste markieren
 <F7>            Auswahl von Listeneinträgen
                  aufheben
 <Bild ab>       Inhalt des aktuellen Fensters -
                  Nächste Seite
 <Bild auf>      Inhalt des aktuellen Fensters -
                  Vorherige Seite┴, Weiter mit <ESC>242µ DNS-Client - Hilfe                 Hilfe 1 von 2
--------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie den DNS-Zugriff
 auf diesem Server einrichten. Der Server muß
 für den DNS-Zugriff eingerichtet sein, damit
 er als DSS- oder NetWare/IP-Server
 konfiguriert werden kann.

 Dieses Formular enthält folgende Felder:

 DNS-Domäne
     Der vollständige Name der DNS-Domäne, zu
     der dieser Server gehört.

 <ESC>=Hilfe verlassen    <Bild ab>=Nächste Seite042v DNS-Client - Hilfe                 Hilfe 2 von 2
--------------------------------------------------
 Namen-Server
     Der Host-Name oder die IP-Adresse des
     ersten Namen-Servers, mit dem dieser
     Server Kontakt aufnimmt, um DNS-Abfragen
     aufzulösen.

 In den weiteren Namen-Server-Feldern können
 Sie gegebenenfalls sekundäre und tertiäre
 Namen-Server angeben.╣7DB Einstellbare Parameter - Hilfe                     Hilfe 1 von 5
------------------------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie die einstellbaren Parameter des
 primären DSS-Servers anzeigen und ändern. Die einstellbaren     
 Parameter gehören zu den globalen Parametern, die auf alle      
 sekundären DSS-Server, NetWare/IP-Server und NetWare/IP-Clients 
 heruntergeladen werden. Dieses Formular enthält folgende        
 Felder:

 UDP-Schnittstellennummer für NetWare/IP-Service
     Die dem NetWare/IP-Service zugewiesene Schnittstellennummer.
     Während des Konfigurierens werden zwei aufeinanderfolgende
     Schnittstellen zugewiesen. Die Voreinstellung lautet 43981  
     und 43982, der gültige Wertebereich liegt zwischen 1 und    
     65535. Wenn eine der beiden voreingestellten                
     Schnittstellennummern in Ihrem Netzwerk bereits belegt ist, 
     müssen Sie ein alternatives Schnittstellenpaar zuweisen.

 <ESC>=Hilfe verlassen                    <Bild ab>=Nächste Seite3;É3DBb Einstellbare Parameter - Hilfe                     Hilfe 2 von 5
------------------------------------------------------------------
 Synchronisierungsintervall für DSS-Netware/IP-Server Dieser     
 Parameter gibt an, in welchen Abständen die NetWare/IP-Server   
 in dieser NetWare/IP-Domäne das DSS nach aktualisierten         
 Informationen abfragen. Die Voreinstellung lautet 5 Minuten,    
 der gültige Wertebereich liegt zwischen 1 und 60 Minuten.

 Synchronisierungsintervall für primären/sekundären DSS Dieser   
 Parameter gibt an, in welchen Abständen die sekundären DSS-     
 Server in dieser NetWare/IP-Domäne den primären DSS-Server nach 
 aktualisierten Informationen abfragen. Die Voreinstellung lautet
 5 Minuten, der gültige Wertebereich liegt zwischen 1 und 240    
 Minuten.




 <ESC>=Hilfe verlassen                    <Bild ab>=Nächste Seite'>╣7DB▄ Einstellbare Parameter - Hilfe                     Hilfe 3 von 5
------------------------------------------------------------------
 Maximale UDP-Neuübertragungen
     Dieser Parameter gibt an, wie häufig ein unbestätigtes
     Paket erneut gesendet wird, bevor es abgelegt wird. Die
     Voreinstellung lautet 3, der gültige Wertebereich liegt
     zwischen 1 und 48.

 Max. Anzahl von UDP-Paketen
     Dieser Parameter gibt die max. Größe der UDP-
     Paketwarteschlange für die Speicherung von
     SAP- und RIP-Informationen während der 
     Datenbanksynchronisierung an. Die Voreinstellung
     lautet 64. Gültige Werte liegen zwischen 
     64 und 1024.


 
 <ESC>=Hilfe verlassen                    <Bild ab>=Nächste Seite°@3;DB╣ Einstellbare Parameter - Hilfe                     Hilfe 4 von 5
------------------------------------------------------------------
 Max. Anzahl von TCP-Verbindungen
     Dieser Parameter gibt die max. Anzahl von
     TCP-Verbindungen, die während der Datenbank-
     synchronisierung von DSS aufrecht erhalten
     werden. Die Voreinstellung lautet 16.
     Gültige Werte liegen zwischen 16 und 64.

 UDP-Prüfsumme?
     Dieser Parameter gibt an, ob die übertragenen Daten auf
     Fehler untersucht werden sollen. Die Voreinstellung lautet
     "Nein". Bei dieser Einstellung werden die Daten am
     schnellsten übertragen.




 <ESC>=Hilfe verlassen                    <Bild ab>=Nächste Seite'>DBⁿ Einstellbare Parameter - Hilfe                     Hilfe 5 von 5
------------------------------------------------------------------
 Impulse zwischen Knoten in demselben IP-Teilnetz
     Die Zeit in Impulsen (1/18 Sekunden), die für die Über-
     tragung eines Pakets zwischen zwei Knoten desselben
     IP-Teilnetzes benötigt wird.

 Impulse zwischen Knoten in demselben IP-Netz
     Die Zeit in Impulsen (1/18 Sekunden), die für die          
     Übertragung eines Pakets zwischen zwei Knoten desselben    
     IP-Netzwerks benötigt wird.

 Impulse zwischen Knoten in unterschiedlichen IP-Netzen
     Die Zeit in Impulsen (1/18 Sekunden), die für die          
     Übertragung eines Pakets zwischen zwei Knoten verschiedener
     IP-Netzwerke benötigt wird.ñGDBÇ DSS-Datenbank durchsuchen - Hilfe                  Hilfe 1 von 2
------------------------------------------------------------------
 In diesem Menü finden Sie eine Liste der Optionen zum Anzeigen
 der in der DSS-Datenbank gespeicherten SAP- oder RIP-Datensätze.

 Sie können die DSS-Datenbank nur durchsuchen, wenn der aktuelle
 Server als primärer oder sekundärer DSS-Server konfiguriert ist.

 Es kann sinnvoll sein, als Hilfe bei der Fehlersuche in Ihrem
 NetWare/IP-Netzwerk die SAP- oder RIP-Datensätze anzuzeigen. In
 diesem Menü stehen Ihnen folgende Menüoptionen zur Verfügung:

 SAP-Datensätze anzeigen
     Mit dieser Option können Sie SAP-Datensätze anzeigen, die in
     der DSS-Datenbank auf diesem Server gespeichert sind.
     Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Menü mit
     SAP-Anzeigeoptionen angezeigt.

 <ESC>=Hilfe verlassen                    <Bild ab>=Nächste SeiteDDB DSS-Datenbank durchsuchen - Hilfe                  Hilfe 2 von 2
------------------------------------------------------------------
 RIP-Datensätze anzeigen
     Mit dieser Option können Sie RIP-Datensätze anzeigen, die
     in der DSS-Datenbank auf diesem Server gespeichert sind.
     Wenn Sie diese Option auswählen, wird ein Menü mit
     RIP-Anzeigeoptionen angezeigt.

 SAP-Datenbank in Textdatei speichern
     Mit dieser Option können Sie alle in der DSS-Datenbank auf
     diesem Server gespeicher-ten SAP-Datensätze in einer
     angegebenen Textdatei speichern.

 RIP-Datenbank in Textdatei speichern
     Mit dieser Option können Sie alle in der DSS-Datenbank auf
     diesem Server gespeicher-ten RIP-Datensätze in einer
     angegebenen Textdatei speichern.	><< SAP-Anzeigekriterien - Hilfe                 Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------------------
 In diesem Menü finden Sie eine Liste der SAP-Anzeige-
 optionen. Diese Optionen enthalten Kriterien für das
 Filtern von SAP-Datensätzen der DSS-Datenbank. Das Menü
 enthält folgende Optionen:

 Datensätze zu einem bestimmten SAP-Typ anzeigen
     Mit Hilfe dieser Option können Sie alle SAP-Datensätze
     anzeigen, die von einem bestimmten Server-Typ stammen.

 Datensätze zu einem bestimmten Server anzeigen
     Mit Hilfe dieser Option können Sie alle SAP-Datensätze
     anzeigen, die von einem bestimmten Server-Namen
     stammen.

 Alle Datensätze anzeigen
     Mit Hilfe dieser Option können Sie alle in der DSS-
     Datenbank auf dem aktuellen Server gespeicherten
     SAP-Datensätze anzeigen.86ⁿ RIP-Anzeigekriterien - Hilfe           Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------------
 In diesem Menü finden Sie eine Liste der RIP-
 Anzeigeoptionen. Diese Optionen enthalten Kriterien
 für das Filtern von RIP-Datensätzen der DSS-
 Datenbank. Das Menü enthält folgende Optionen:

 Datensätze zu einem bestimmten IPX-Netzwerk anzeigen
     Mit Hilfe dieser Option können Sie alle RIP-
     Datensätze anzeigen, die aus eine bestimmten  
     IPX-Netzwerk stammen. Wenn Sie diese Option   
     auswählen, werden Sie aufgefordert, eine      
     IPX-Netzwerknummer anzugeben.

  Alle Datensätze anzeigen
     Mit dieser Option können Sie alle in der DSS- 
     Datenbank auf dem aktuellen Server gespeicherten
     RIP-Datensätze anzuzeigen.
31╥ Datenbank in Textdatei speichern  Hilfe 1 von 1
-------------------------------------------------
 Geben Sie den vollständigen Pfad zur Datei ein,
 in der die SAP- oder RIP-Datenbank gespeichert 
 werden soll.20: SAP-Typ auswählen - Hilfe        Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält eine Liste der SAP-
 Typen, die als Auswahlkriterien für die
 Anzeige von SAP-Datensätzen verwendet werden
 können. Um alle SAP-Datensätze zu einem
 bestimmten SAP-Typ anzuzeigen, wählen Sie den
 entsprechenden Listeneintrag aus.

 Wenn der SAP-Typ, zu dem Sie Datensätze
 anzeigen möchten, nicht in der Liste enthalten
 ist, wählen Sie den Listeneintrag "ANDERER
 TYP" aus. Das Dienstprogramm fordert Sie
 daraufhin auf, einen SAP-Typ anzugeben.		31F SAP-Typ - Hilfe                   Hilfe 1 von 1
-------------------------------------------------
 Geben Sie die SAP-ID des Service ein, dessen
 SAP-Datensätze Sie anzeigen möchten. Eine
 SAP-ID ist eine 2-Byte-Ganzzahl (Hexadezimal),
 die einen bestimmten Service angibt. Die
 SAP-ID eines Servers ist beispielsweise 0x0004.
1/° Server-Name - Hilfe             Hilfe 1 von 1
-----------------------------------------------
 Geben Sie den Namen des Servers ein, dessen
 SAP-Datensätze Sie anzeigen möchten. Ein
 gültiger Server-Name kann zwischen 1 und 48  
 Zeichen lang sein.2	0  IPX-Netzwerknummer - Hilfe       Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------
 Geben Sie die IPX-Netzwerknummer des Netzwerks
 ein, dessen RIP-Datensätze Sie anzeigen
 möchten.

 Eine IPX-Netzwerknummer ist eine ein- bis
 achtstellige Hexadezimalzahl (1 bis
 FFFFFFFF).╗Y4
2Ö SAP-Anzeige - Hilfe                Hilfe 1 von 2
--------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält eine Aufstellung
 aller SAP-Datensätze, die den ausgewählten
 Anzeigekriterien entsprechen. Zu den einzelnen
 SAP-Einträgen werden folgenden Informationen
 angezeigt.

 Server
     Der Name des Servers, von dem das SAP
     stammt.

 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seite
X4
2c SAP-Anzeige - Hilfe                Hilfe 2 von 2
--------------------------------------------------
 SAP-ID
     Ein Code, der den Typ des Service angibt.

 Quellen
     Die Anzahl der Server, die den Service
     gemeldet haben.

 Wählen Sie einen SAP-Eintrag aus, um weitere
 Informationen zu dem Datensatz und den ent-
 sprechenden Quellen anzuzeigen.310 RIP-Anzeige - Hilfe               Hilfe 1 von 1
-------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält eine Aufstellung
 aller RIP-Datensätze, die den ausgewählten
 Anzeigekriterien entsprechen. Zu den einzelnen
 RIP-Einträgen werden folgende Informationen
 angezeigt.

 Netzwerknummer
     Die IPX-Netzwerknummer des RIP-Datensatzes.

 Bekannte Leitwege
     Die Anzahl der Quellen, die den Leitweg
     melden.

 Wählen Sie einen RIP-Eintrag aus, um weitere
 Informationen zu dem Datensatz und den ent-
 sprechenden Quellen anzuzeigen.┘_
64C RIP-Detail - Hilfe                   Hilfe 1 von 3
----------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält detaillierte Infor-
 mationen zu einem bestimmten RIP-Datensatz. Er    
 enthält folgende Felder:

 IPX-Netzwerknummer
     Die IPX-Netzwerknummer des fernen Netzwerks.

 Meldender NetWare/IP-Server
     Die IP-Adresse des NetWare/IP-Servers, der
     dem DSS das RIP gemeldet hat.

 Teilnetz des meld. Servers
     Die Teilnetzwerkadresse des Servers, der dem  
     DSS das RIP gemeldet hat.


 <ESC>=Hilfe verlassen      <Bild ab>=Nächste Seiteûb~]
64Ñ RIP-Detail - Hilfe                   Hilfe 2 von 3
----------------------------------------------------
 Lebenszeit
     Die Anzahl der Datenbanksynchronisierungen,
     nach denen dieses RIP zum Löschen markiert
     wird, sofern sein Status nicht aktualisiert
     wird.

 Sprungzahl
     Die Anzahl der Sprünge zwischen einem Server  
     im fernen Netzwerk und dem Server, der dem
     DSS den Leitweg gemeldet hat. Wenn dieses
     Feld den Wert 0 aufweist, handelt es sich bei
     dem fernen Netzwerk um ein TCP/IP-Netzwerk.   
     Andernfalls handelt es sich bei dem fernen    
     Netzwerk um ein IPX-Netzwerk.


 <ESC>=Hilfe verlassen      <Bild ab>=Nächste Seite┘_
64ì RIP-Detail - Hilfe                   Hilfe 3 von 3
----------------------------------------------------
 Impulszahl
     Die Zeit in Impulsen (1/18 Sekunden), die für
     die Übertragung eines Pakets zwischen einem
     Server im fernen Netzwerk und dem Server, der
     dem DSS den Leitweg gemeldet hat, benötigt
     wird.

 Verantwortlicher DSS
     Der DSS-Server, dem der Leitweg zuerst
     gemeldet wurde. Dieses Feld enthält entweder
     den Eintrag "dieser DSS" oder die IP-Adresse
     eines anderen DSS-Servers.

 DSS-Datenbankflagge
     Ein Code, der Informationen zu dem RIP
     enthält. Dieser Code wird vom DSS intern
     verwendet.yg31& SAP-Detail - Hilfe                Hilfe 1 von 4
-------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält detailliere Infor-
 mationen zu einem bestimmten SAP-Datensatz. Er 
 enthält folgende Felder:

 Server-Name
     Der Name des Servers, der den              
     bekanntgemachten Service bereitstellt.

 SAP-ID
     Ein Code, der den Typ des bekanntgemachten
     Service angibt. Der Typ eines SAP, das
     einen Server bekanntmacht, ist beispiels-
     weise 0x0004 SAP.




 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seite├i;e312 SAP-Detail - Hilfe                Hilfe 2 von 4
-------------------------------------------------
 IPX-Adresse
     Eine dreiteilige Adreßangabe, die die IPX-
     Adresse sowie die Knoten- und Socket-Nummer
     enthält, unter der der bekanntgemachte
     Service bereitgestellt wird.

 Meldender NetWare/IP-Server
     Die IP-Adresse des NetWare/IP-Servers, der
     dem DSS das SAP gemeldet hat.

 Teilnetz des meld. Servers
     Die Teilnetzwerkadresse des Servers, der
     dem DSS das SAP gemeldet hat.




 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seite░lyg31╒ SAP-Detail - Hilfe                Hilfe 3 von 4
-------------------------------------------------
 Lebenszeit
     Die Anzahl der Datenbanksynchronisierungen,
     nach denen dieses SAP zum Löschen markiert
     wird, sofern sein Status nicht aktualisiert
     wird.

 Sprungzahl
     Die Anzahl der Sprünge zwischen dem Server,
     der den Service bereitstellt, und dem
     Server, der dem DSS den Service bekannt
     macht. Wenn dieses Feld den Wert 0
     aufweist, wird der bekanntgemachte Service
     auf einem NetWare/IP-Server bereitgestellt.
     Andernfalls wird der bekanntgemachte
     Service auf einem systemeigenen NetWare
     (IPX)-Server bereitgestellt.

 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seite├i31⌐ SAP-Detail - Hilfe                Hilfe 4 von 4
-------------------------------------------------
 Verantwortlicher DSS
     Der DSS-Server, dem der Service zuerst
     gemeldet wurde. Dieses Feld enthält
     entweder den Eintrag "dieser DSS" oder
     die IP-Adresse eines anderen DSS-Servers. 

 DSS-Datenbankflagge
     Ein Code, der Informationen zu dem SAP
     enthält. Dieser Code wird vom DSS intern
     verwendet.		20$ NetWare/IP-Domänenname - Hilfe   Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------
 Geben Sie den vollständigen Namen der
 NetWare/IP-Domäne ein, deren DSS-Server Sie
 auflisten möchten. Für NetWare/IP-Domänennamen
 gelten dieselben Namenskonventionen wie für
 DNS-Domänennamen.20▓ DSS anzeigen - Hilfe             Hilfe 1 von 1
------------------------------------------------
 Dieser Bildschirm enthält eine Liste aller
 bekannten DSS-Server einer angegebenen
 NetWare/IP-Domäne. Das Dienstprogramm erhält
 diese Liste durch eine Abfrage der DNS- und
 DSS-Server.

 Zu jedem DSS-Server-Eintrag werden der Name
 oder die IP-Adresse des DSS-Servers, der Typ
 des DSS-Servers (primär oder sekundär), der
 Registrierungsstatus des DSS-Servers beim
 DNS-Namen-Server und der DSS-Server-Status
 (aktiv oder inaktiv) angezeigt.

 Die auf diesem Bildschirm angezeigten
 Informationen können unvollständig sein, wenn
 einer oder alle der DSS- oder DNS-Server nicht
 antwortet/n.)u42Ü DSS-SAP-Filterkonfiguration        Hilfe 1 von 2
--------------------------------------------------
 In diesem Formular können Sie den DSS-SAP-Filter
 für das gesamte NetWare/IP-Netzwerk
 konfigurieren. Mit Hilfe des DSS-SAP-Filters
 können Sie SAP auf der DSS-Ebene anzeigen. Zur
 Zeit werden nur ausgehende Filter unterstützt,
 mit deren Hilfe Sie steuern können, welche SAP
 an andere DSS verbreitet werden.

 Dieses Formular enthält folgende Felder:

 SAP-Filter aktiviert:
     In diesem Feld kann der DSS-SAP-Filter
     aktiviert und deaktiviert werden. Wenn der
     SAP-Filter deaktiviert ist, werden alle

 <ESC>=Hilfe verlassen    <Bild ab>=Nächste Seitewr42r DSS SAP-Filterkonfiguration        Hilfe 2 von 2
--------------------------------------------------
     SAP an alle DSS verbreitet. Wenn der
     SAP-Filter aktiviert ist, werden nur die
     angegebenen SAP an andere DSS verbreitet.
     Wenn die SAP-Filterfunktion aktiviert ist,
     aber keine Filter angegeben wurden, werden
     keine SAP von einem DSS an andere DSS
     verbreitet.

 Filter:
     <Enter> drücken, um die Liste der an andere
     DSS verbreiteten Services anzuzeigen.

 Ausnahmen:
     <Enter> drücken, um die Liste der Services
     anzuzeigen, die nicht an andere DSS
     verbreitet werden dürfen.⌐y4
2▐ DSS-SAP-Filter anzeigen - Hilfe    Hilfe 1 von 2
--------------------------------------------------
 Ein DSS-SAP-Filter gibt eine Gruppe von SAPs
 im NetWare/IP-Netzwerk an. Diese Gruppe besteht 
 aus folgenden drei Komponenten:

 IP-Teilnetz/-Netz:
     Das IP-Teilnetz oder IP-Netz des           
     NetWare/IP-Servers, das das SAP meldet.
     "ALLE" gibt an, daß es unerheblich ist,    
     woher das SAP gemeldet wird.

 <ESC>=Hilfe verlassen    <Bild ab>=Nächste Seite│w4
2r DSS-SAP-Filter anzeigen - Hilfe    Hilfe 2 von 2
--------------------------------------------------
 SAP-Typ:
     Die dem SAP zugeordnete SAP-ID. "ALLE"
     bezeichnet eine beliebige SAP-ID.    

 Server-Name:
     Gibt den Namen des Servers an, der das SAP
     bekanntmacht. Platzhalterzeichen können
     eingeschränkt verwendet werden,
     z. B. "ABC*" oder "*".B@? Dies ist der Hilfebildschirm zur erkannten nwip-Konfiguration.'%G Dies ist der Hilfebildschirm zu den
 erkannten Resolver-Informationen.A?> Dies ist der Hilfebildschirm zur erkannten DSS-Konfiguration.`~31	 IPX-Netzwerke gefunden - Hilfe    Hilfe 1 von 2
-------------------------------------------------
 Im Dienstprogramm zur NetWare/IP-Konfiguration
 wurde festgestellt, daß dieser Server an ein   
 oder mehrere IPX-Netzwerke gebunden und der
 NetWare/IP-Service nicht als weiterleitender
 Gateway konfiguriert ist.

 Wenn Sie IP-basierten Hosts IPX-Services und
 -Leitwege zur Verfügung stellen möchten, müssen
 Sie einen Server als weiterleitenden Gateway
 konfigurieren.

 <ESC>=Hilfe verlassen   <Bild ab>=Nächste Seite?|31╬ IPX-Netzwerke gefunden - Hilfe    Hilfe 2 von 2
-------------------------------------------------
 Gehen Sie folgendermaßen vor, um einen Server
 als weiterleitenden Gateway zu konfigurieren:

 1. Sicherstellen, daß IPX ordnungsgemäß an eine
 Netzwerkkarte gebunden und IPXRTR ohne den
 Parameter "routing=none" geladen ist.

 2. Im Feld "IPX-Infos an DSS weiterleiten" des 
 Formulars "NetWare/IP-Server-Konfiguration"    
 "Ja" wählen.

 <ESC>=Hilfe verlassen