Copyright: Copyright[C] Trantor Technology Inc. Taiwan
Citation: Citation


T_021640370001

MediPro

디스프레이 컨트롤 도구에 관한 일반 소개

설치

MediPro의 간단한 설치 안내

MediPro 의 설정

Desktop 환경설치 절차의 바른권유

온라인 힌트

온라인 요령

제품정보

본 디스프레이 컨트롤 도구 에 관하여


MediPro

MediPro는 Microsoft Windows 3.x와 Windows95에 맞춰 윤곽과 조정을 당신의 그래픽 카드에 가장 알맞는 상태로 사용할수 있도록 효용성을 위주로 설정된 것 입니다. MediPro는 Plug n' Play 모니터 를 지원, on-the-fly  선명도 스위칭, on-the-fly 선명도 비율의 교환, 모니터 의 센터링, 커서색상의 설정과  여러제품에 적응할수 있도록 다양한 특성들을 갖추고 있읍니다.

·  책상(Desktop)

· 모니터

· 커슬

· DPMS

· 단축키

· 옵션

· 정보


Installation
설치 / 가설

MediaPro 와 공급된 파일을 설정하시려면 Window의 프로그램 관리자 Windows3.x)  또는 시작 메뉴 (Windows95) 에서 디스켓에 있는  Setup 프로그램을 작동합니다. Setup 프로그램은 당신이 사용하고 있는 Window 의 버전에 따라  MediPro 도구, Window 의 드라이버 와 필요한 파일들을 하드 드라이버에  복사하고 프로그램 관리자  그룸을 만들어 준 다음 'Win.ini' 파일의 'load'   부분에 MediPro 디스프레이 관리자 프로그램을 추가하여 Window 가  시작될 때마다 자동적으로 작동하도록 합니다.  설치 프로그램은 또한 'Uninstaller' 아이콘을 프로그램 그룸에 'Uninstall' 아이콘을 장착하여 당신으로 하여금  본 프로그램을 해제 할수있도록 하였습니다.


Configuring the 1st MediPro
MediPro 의 배열방법

왼쪽 크릭 (Windows3.x) 또는 오른쪽 클릭 (Windows95) 으로 `S3 VManger' 아이콘에 크릭하여 메뉴상의 `Display Control Panel' 사항을 선택하거나 MediPro Program 그룹에 있는 "Display Control Panel" 아이콘에 두번 크릭하면 MediPro 프로그램 그룹 안의 `Display Control Panel' 프로그램이 열립니다. 그때 아래의 배치 절차에 따라 당신이 필요한 Desktop 환경을 당신 스스로 맞출 수 있습니다.

1.  모니터 로 표시된 다이어로그 를 크릭한 다음'DDC 검출' (Windows 3.x) 또는 'Select Monitor' (Windows95) 버턴을 크릭하면 당신의 모니터 정보를 볼 수 있습니다. 당신의 모니터가 Plug n' play Monitor 일 경우 , MediPro 는 당신 모니터의 제작 회사 이름과 모델 이름을 알려 주며 당신의 모니터가 제공 할수 있는 모든 해상도와 수직 재생률 의 최고 숫치 들을 나열해 줍니다. 만일 당신의 모니터가 Plug n' play 가 아니면 사용하고 있는 모니터 모델을(Windows 95을 사용하고 있을 때) 선택할 수 있습니다. 어느 경우에도  MediPro 는 일부  Display 로 표시된 다이어로그 에서 선정된 해상도와 수직선 명도의 일치성을 벗어날 경우를 기피할 수 있도록 예시 공능을 제공하고 있습니다.

2. 각종의  Desktop 환경을 설정하려면 디스프레이 로 표시된 다이어로그 를 크릭 합니다. 당신이 모니터를 선정하면 '선명도 박스' 아래에 'PnP 모니터 선명도 실행' 또는 '기 선정된 모니터의 선명도 실행' 박스기 나타나게 됩니다. 이 단추를 누르면 '선명도' 박스에 나타난 모든 선명도가 장착되는데 이 선명도 비율치는 모니터가 지원할 수 있는 최대의 비율치 입니 다. 당신은 이 선명도를 아무 문제 없이 사용할 수 있지만 당신이 원하면 좀더 높은 선명도를 사용할 수 있습니다. MediPro에는  "예시 기능" 이 있는데 (아래 참조) 이 기능은 당신의 모니터가 선명도 와 해상도를 지원해 줄 수 있는지를 알려 줄 것입니다.  단순히 'Enter' 키 나 space bar 를 누르거나 15초를 기다리면 원래 선정치로 되돌아 오게 됩니다. 이제 당신이 원하는 해상도*, 색상 심도, 폰트 크기* 를 선택 할수 있으며 콤보 리스트에서 당신이 기선 택한 해상도의 수직 선명도 를 선택한 다음 "OK" 또는 "Apply"버턴을 누르면 Desktop 배치가 끝납니다.

3. Windows가 새로운 Desktop쎄팅으로 교환돤 후 MediPro 는 "Recomfirm" 메세지 를 나타내줍니다. 당신은 새로운 해상도 또는 선명도를 적용시킬려면 "OK" 를 를 크릭해야 하며 "Cancel" (지정된 선택항목)  을 크릭하거나 'Enter' 키 또는 space bar 를 누르거나 15초 경과후 자동적으로 원상태로 되돌아 가게 됩니다. 만일 당신이 당신의 디스프레이에 보다 높은 해상도 또는 선명도로 바꾸려 하는데 당신의 Windows 가 이를 정확하게 영상 못할경우 간단히 'Enter' 키 또는 space bar 를 누르거나 15초 를 기다리면 당신의 Windows 는 원상태로 되돌갈수 있음을 잊지 마십시요.

4. 모니터 로 표시된 다이어로그 를 크릭 하여 디스프레이를 조정 합니다. 당신은 네개의 기능 버턴으로 스크린을 모니 터 중심부에 자리 잡게 할수  있습니다. 또한 MediPro 는 모니터 센타링 에서는 선명도 산출 기능을  제공하여 현행 수직 선명도를 검색할수 있게 되어 있읍니다. 이 조정후에 당신은 "Apply" 이나 "OK"를 크릭하여  마지막 쎄팅을 입력 시킬수 있습니다. 다음부터 당신이 이 모드를 사용하면 MediPro 는 자동적으로 스크린을 중앙부에 조정시켜 줍니다.

5. 커슬 로 표시된 다이어로그 를 선택하여 당신의 선호에 맞는 하드워어 커슬 색상을 선택합니 다.

6. DPMS 로 표시된 다이어로그를 선택한다음 각각의  Power- Saving 모드의 시간을 쎄팅 합니다.

7. 당신의 편의를 위해 당신이 단축키  공능 을 작동시키면 해상도를 on-the-fly 또는 직접 스크린을 끌수 있습니다. 또한 나멸된 공능의 조합키를 설정할수 있습니다.

Note : * large font 는 1024×768 보다 더 높은 해상도에 적용할 것을 건의 드립니다.

* 더 높은 선명도는 낮은 것보다 당신의 화면에 더 적당 합니다.

* 800× 600 해상도는 14-또는 15- Inch 모니터에 사용 할 것을 건의 드립니다.

* 1024× 768 또는 이상의 해상도는 17-Inch모니터에 사용할것을 건의 드립니다


DPMS
On-line Hints 온라인 힌트

당신이 MediPro 에서작업을 할 때 커서로 다른 화면을 선택 할 때마다 스크린 하단에 그에 관계되는 보충설명이 나옵니다. 이러한 설명들은 화면의 목적과 그에 관계되는 기능을 알려드릴 것입니다.


Infor.
정보자료

본 윈도는 현재 Desktop의 해상도와 색상 심도, 그래픽 칩셋, BIOS 와 Windows 드라이버 의 버전, 그리고 그래픽 카드의 총 메모리 용량 크기 등을 당신에게 알려 드립니다.


DPMS

DPMS 그룹은 현재의 전력 관리 설정 상태를 알려 드립니다.대기,잠시 정지,또는 전원 차단 등의 대기 시간치를 나타내 줍니다.  DPMS 아이콘을 크릭하여 이 셋팅을 조절할 수 있습니다.

Display 전력 관리 서비스는 EPA Energy Star 규격 모니터와 연결 작동 됩니다. DPMS 스크린은 제공된 서비스들을 작동, 설정과 테스트 할 수 있도록 해 줍니다.

전력 절감 작동

대기 모드

전원 차단

테스트 버튼


Compute Refresh
선명도 산출

해상도 산출 단추를 크릭하면 MediPro 현재의 컴퓨터 선명도를 Hz 단위 로 조절 할수 있도록 해 줍니다.


Monitor Centering
모니터 쎈터링

스크린 화상 조절 아이콘은 당신이 모니터의 조절 설명서를 사용하지 않아도,당신 모니터에 화상의 위치를 조절 할 수 있도록 해 줍니다. 당신이 "OK" 또는 "Apply"를 누름에 따라 당신이 한 조정이 MediPro 에 "기억입력" 될 것입니다.


HotKey List
단축키 목록

단축키 목록은 당신이 만든 단축키 지정에 따라  빠르게 다시 제시하여 드립니다. 이들은  단축키 아이콘을 크릭하여 다시 대체 할 수 있습니다.


Display
Desktop (책상)

Desktop 다이어로그 는 당신의 책상 크기, 색상도, 자형 크기, 선명도 등을 조절할 수 있습니다.

________

See Also

책상 크기

샐상

자형 크기

선명도

PnP 모니터 선명도 작동 (또는 선택)


Desktop Size
책상 (Desktop) 크기

책상 크기 항목은 책상의 해상도를 선택할 수 있도록 해 드립니다. 아래 테이블 목록은 비디오 메모리 크기에 따른 가능한 선명도와 색상도 를 제공해 줍니다.

1M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x8 bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

 2M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1280x1024x8 bpp

1600x1200x8 bpp

4M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1024x768x32 bpp

1280x1024x8 bpp

1280x1024x16 bpp

1600x1200x8 bpp

________

See Also

색상

자형 크기

선명도

PnP 모니터의 선명도 작동 (또는 선택)


Colors
색상

색상 옵션은 Desktop의 크기 그리고 설치된 기억체에 의거하며  스크린에 나타낼수 있는 색상치를 결정합니다.

________

See Also

책상 크기

자형 크기

선명도

PnP 모니터의 선명도 작동 (또는 선택)


Font Size
자형 크기

이 항목은 당신에게 시스템의 메뉴와 수단 등에서 사용될 수 있는 Windows 의 자형 크기를 고를 수 있게 해줍니다.

________

See Also

책상 크기

색상

선명도

PnP 모니터의 선명도 작동 (또는 선택)


Refresh Rates
선명도

이 항목은 각 디스프레이 모드 의해 설치 된 선명도를 조절 하도록 해 줍니다. 보강된 선명도는 스크린의 깜빡 거림에 의해 있을 수 있는 눈의 피로를 덜어 드립니다.

________

See Also

책상 크기

색상

자형 크기

PnP 모니터의 선명도 작동 (또는 선택)


Load PnP Refresh Rates
PnP 모니터의 선명도 작동(또는 선택)

이 버튼은 DDC모니터 또는 당신이 선택한 모니터의 모든 해상도에 대응되는 최고치의 선명도를 작동 시켜 드립니다. 일반 상황에서 이 선명도들은 원만히  작용합니다. 이러한 선명도 권유치 이며 당신의 취향에 따라 선명도를 선택할 수 있습니다.

________

See Also

책상 크기

색상

자형 크기

선명도


Enable Power Savings
전력 절감 기능

전력 절감을 가능하게 하기위해선 반드시 이 옵션이 꼭 확인 되야 합니다.  만일 당신이 전력 경영 서비스를 원하지 않는다면, 확인 표시를 제거 하십시오.

________

See Also

대기 모드

전원 차단

테스트 버튼


Standby Mode
대기 모드

이 항목은 대기 시간을 분 단위로 설정해 줍니다.

대기 모드는 최소한의 전력 절감을 하여 주지만 회복 시간은 가장 빠릅니다.

________

See Also

전력 절감 기능

전원 차단

테스트 버튼


Power Off
전원 차단

이 항목은 대기 시간을 분 단위로 설정해 주는데, 정해진 시간후에 모니터가 꺼질 것입니다. 전원 차단 방식은 가장 안전한 전력 절감을 제공 하지만, 재현시간은 모니터를 가열 시키기위해서 10초정도 걸립니다.

________

See Also

전력 절감 기능

대기 모드

테스트 버튼


Test Buttons
테스트 버튼

이 테스트 단추는 각 전력 절감 모드의 효과를 학인하도록 해드립니다.

________

See Also

전력 절감 기능

대기 모드

전원 차단


Hot Keys
단축키

단축키 설정을 통하여 당신은 특정한 작업을 간단한 키를 HoyKey 로 지정 할수 있습니다. 단축키는 화면의 공백화, 축소, 확대, viewport 고정 및 제공된 viewport 들 간의 전환등에다양히 사용할 수 있습니다.

________

See Also

단축키 작동

단축키 의 기능과 목록

단축키 의 추가

스크린 끄기


Enable HotKey
단축키 작동

단축키를 사용 하기 위해선 이 항목을 확인 해야 합니다. 만일 당신이 단축키사용을 원하지 않는다면 확인마크를 제거 하십시오.

________

See Also

단축키

단축키 의 기능과 목록

단축키 의 추가

스크린 끄기


Action & Hotkey List
단축키 의 기능 과 목록

단축키 목록은 사용할 수 있는 여러 가지 공능과 당신이 설정한 이에 대응되는 단축키 를 나열해 드립니다. 단축키 의 설정을 바꿀려면 나열된 목록의 하이라이트 바를 설정하고저 하는 항목으로 옮긴후에 하면 됩니다.

________

See Also

단축키

단축키 작동

단축키 의 추가

스크린 끄기


Screen Off
스크린 끄기

이 단축키는 스크린을 공백화 합니다.

________

See Also

단축키 작동

단축키 의 기능과 목록

단축키 의 추가

Power Off


Add Hotkey
단축키 의 추가

이 단추는 단축키를 정의 하거나 이미 지정된 정의를 바꿀수 있습니다.  단축키는 SHIFT, ALT 그리고 CLT계열의 키에 또다른 기능키가 첨가되어 구성되어 있습니다.

________

See Also

단축키

단축키 작동

단축키 의 기능과 목록

스크린 끄기


Monitor
모니터

기 설치된 DDC기능은 MediPro 로 하여금 Plug 'n Play 모니터와 서로 호환 작용을 하도록 해 줍니다.  MediPro 는  당신이 Windows를 사용하거나 이전에 선택한 모니터 타입을 유지하려고 할 때마다 모니터 정보 상자에서 그 숫치들을 예시해 줍니다.

________

See Also

모니터 센타링

선명도 산출


Cursor
커슬

팔레트에서 원하는 색상을 선택한다음 "OK" 또는 "Apply" 단추 를 크릭하면 당신이 하드웨드 커슬 색상을 스크린에서 좀 더 선명하게 할 수 있도록 교환해 드립니다.


Options
옵션

(Windows3.x용)

MediPro 는 최상의 그래픽, 비디오 실행 또는 하드워드의 매게변수에 의해 일치되는 문제는 제거 시켜 주는 적응 능력을 공급합니다. 가장좋은 현상을 위해선 모든 책크상자를 확인 해야 합니다. 그러나 당신이 양립성 문제에 부딪칠 경우 한개나 그이상의 매개 변수를 억제해야 합니다.


Product Information
제품 정보

__________________________________________________

Copyright 1996

Trantor Technology Inc. Taiwan,

All Rights Reserved.

Tel : +886-2-9273219