Copyright: Copyright[C] Trantor Technology Inc. Taiwan
Citation: Citation


T_021640370001
MediPro

Introduzione generale all'attrezzo di controllo dello schermo

Installazione

Una guida semplice per l'installazione del MediPro

Configurazione del MediPro

Consiglia le procedure corrette per la sistemazione dell'ambiente del vostro Desktop

Consigli in linea

Suggerimento in linea

Informazione sul prodotto

Informazioni sul quest'attrezzo di controllo dello schermo


MediPro

Il MediPro è una serie di utilità integrate che possono essere utilizzate per la configurazione e per l'aggiustamento della carta di visualizzazione dei grafichi per un uso ottimale sotto il Microsoft Windows 3.x e Windows 95.  Il MediPro possiede un supporto di monitor Plug `n Play, una commutazione della risoluzione on-the-fly, un cambiamento della velocità di ristoro on-the-fly, una centratura del monitor, colore selezionabile del puntatore ed una varietà delle altre caratteristiche per il miglioramento del rendimento.

•	Desktop

•	Monitore

•	Puntatore

•	DPMS

•	Tasti caldi

•	Options

•	Infomazione


Installazione

Per installare il MediPro e per sopportare i file, eseguire il programma SETUP sul dischetto del Windows Program Manager(Windows 3.x) o del Start menu(Windows 95).  Il programma Setup scoprirà la versione Windows che utilizzate e copierà l'attrezzo MediPro, il driver Windows ed i file di sopporto sul vostro disco rigido, crearerà un gruppo Program Manager ed aggiungerà un programma di visualizzazione MediPro alla sezione `load' del file "win.ini".  Questo file verrà caricato automaticamente dal Windows ogni volta che viene avviato.  Il programma Setup anche visualizzerà un'icona "Uninstaller" sul gruppo programma che potete utilizzare per annullare questo gruppo.


Configurazione del MediPro

Toccare sull'icona di `S3 Vmanager' a sinistra (Windows 3.x) o a destra (Windows 95), quindi selezionate l'articolo del menu `Display Control Panel', o toccate due volte sull'icona di `Display Control Panel' del gruppo programma MediPro.  Il programma `Display Control Panel" verrà aperto.  Con le procedure di configurazione seguente, potete regolare l'ambiente di Desktop ottimale da Sé.

1. Toccate sul dialogo segnato di Monitore , quindi toccate sul bottone 'DDC detect' (Windows 3.x) o 'Select Monitore' (Windows 95) per accedere ai informazioni sul vostro Monitore. Se lavorate su un Monitore Plug n' Play, il  MediPro vi mostrerà il nome del produttore del vostro Monitore ed il nome  del modello e includerà in un elenco tutte le risoluzioni disponibile con la velocità verticale massima di ristoro che può essere sopportato dal vostro Monitore.  Se il vostro Monitore non sopporta il Plug `n Play, potete selezionare il modella di Monitore che state utilizzando (se si lavora sotto Windows 95).  In ogni caso, il MediPro fornisce la funzione Preview per evitare che la visualizzazione sarà fuori dalla sincronizzazione dovuto alla velocità verticale di ristoro impropria o dovuto ad una risoluzione impropria selezionata nel dialogo segnato di Display.

2. Toccate sul dialogo segnato di Display per regolare ambienti diversi di Desktop.  Se avete selezionato un Monitore o un bottone sotto la cassa 'Refresh rate' che viene visualizzata con la leggenda 'Load PnP Monitore refresh rates' o 'Load selected Monitore refresh rates', toccate su questo bottone per aggiornare la velocità di ristoro per ogni modo nella cassa 'Refresh rate'.  Questi valori della velocità di ristoro sono le velocità massime di ristoro che possono essere sopportate dal vostro Monitore e potete utilizzare queste velocità di ristoro senza difficoltà. Comunque, potete ancora selezionare una velocità di ristoro più alta se desiderate.  Il MediPro è dotato di abilità 'Preview' (vedi sotto).  Ciò vuol dire che se il vostro Monitore non fosse in grado di sopportare certe combinazioni di risoluzione e di velocità di ristoro, premete semplicemente sul pulsante `Enter' o sulla barra spaziatrice o aspettate 15 secondi, quindi la regolazione originale verrà restituita.  Potete selezionare la risoluzione desiderata*, l'intensità del colore e la grandezza dei caratteri*, e selezionare la velocità verticala di ristoro prevista sull'elenco Combo della risoluzione che avete selezionata.  Quindi, toccate sul bottone "OK" o "Apply" per finire la configurazione del Desktop.

3. Dopo il cambiamento del Windows sulla nuova regolazione del Desktop, il MediPro visualizzerà una cassa di dialogo "Reconfirm" per riconfermare il messaggio. Dovete toccare su "OK" per lavorare con la nuova risoluzione di Desktop e/o con la velocità di ristoro nuovamente regolata.  Se no, la regolazione verrà automaticamente rimodificata alla regolazione originale toccando su "Cancel" (opzione di default) o premendo sul pulsante 'Enter', sulla barra spaziatrice o aspettando 15 secondi.  Se cambiate lo schermo ad una risoluzione più alta o la velocità di ristoro ad una velocità più alta ed il vostro Windows non apparirà correttamente, premete semplicemente sul pulsante 'Enter', sulla barra spaziatrice o aspettate 15 secondi, poi il vostro Windows verrà restituito con la regolazione originale.

4. Toccate sul dialogo segnato di Monitore per regolare lo schermo.  Potete localizzare lo schermo in centro del Monitore toccando sui quatro bottoni nella funzione Centrare lo schermo. Il MediPro anche fornisce l'utilità  Computo della velocità di ristoro  permettendovi di verificare la velocità verticale di ristoro attuale.  Dopo questa regolazione, potete toccare su "Apply" o "OK" per salvare questa regolazione finale.  La prossima volta entrate questo modo, il MediPro aggiusterà automaticamente la centrature dello schermo.

5. Toccate sul dialogo segnato di Puntatore per selezionare il colore desiderato del puntatore dell'hardware.

6. Toccate sul dialogo segnato di DMPS per regolare lo slot del tempo per ogni modo di conservazione dell'energia.

7. A vostro agio, potete modificare la risoluzione on-the-fly o spegnere direttamente lo schermo se attivate la funziona dei Tasti caldi (tasti caldi) e fissate certe combinazioni di tasti per ogni funziona messa nell'elenco.

Nota :

* È raccomandato di selezionare la grande serie di caratteri

   per una risoluzione più alta di 1024x768.

 * La velocità di ristoro più alta è più comoda della velocità di

   ristoro più bassa per la vostra vista.

 * È raccomodato di selezionare una risoluzione di 800x600 se     si    lavora su un Monitore da 14 o 15 pollice.

 * È raccomodato di selezionare una risoluzione di 1024x768 o  più alta se si lavora su un Monitore da 17 pollice.


Consigli in lineas

Ogni volta che si lavora nel MediPro, vedrete note al basso dello schermo che vengono modificate spostando il puntatore da un'icona all'altra.  Queste note descrivono lo scopo e le funzioni di ogni icona.


Informazione

Questa finestra indica la risoluzione e l'intensità del colore della regolazione attuale del Desktop, il chipset della grafica, la versione del driver BIOS e Windows, ed anche la capacità totale della memoria video della vostra scheda di grafica.


DPMS

Il gruppo DPMS indica la regolazione attuale del Power Management.  I valori di inattività dopo lo scorrimento del tempo vengono indicati per lo Standby, il sospeso e per lo spegnimento.  Potete regolare queste funzioni toccando sull'icona DPMS.

I servizi del Display Power Management funziano in combinazione con i Monitorei conformi al EPA Energy Star.  Lo schermo DPMS vi permetterà di attivare, configurare e di provare questi servizi.

Attivazione della conservazione dell'energia

Modo di Standby

Spegnimento del monitore

Bottoni Test


Computo della velocità di ristoro

 MediPro tenterà di determinare la velocità di ristoro attuale indicata in Hz dopo aver toccato sul bottone Compute Refresh.


Centrare lo schermo

Le icone per l'aggiustamento dello schermo vi permette di regolare la posizione dell'immagine sul Monitore senza utilizzazione manuale dei regolatori sul Monitore per regolare lo schermo.  Queste regolazioni verranno salvate nel MediPro toccando su "OK" o "Apply".


Elenco dei tasti caldi

L'elenco dei Hotkey (tasti caldi) offre un memento rapido dei compiti che avete assegnati ai Tasti caldi.  Questi compiti possono essere modificati toccando sull'icona Hotkey.


Desktop

Il dialogo Desktop vi permette di configurare la capacità del Desktop, l'intensità del colore, la grandezza dei caratteri e la velocità di ristoro.

________

Vedi anche

Capacità del Desktop

Colori

Grandezza dei caratteri

Velocità di ristoro

Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore


Capacità del Desktop

L'opzione della capacità del Desktop vi permette di selezionare la risoluzione del Desktop.  Il seguente elenco presenta le risoluzioni ed i colori che possono essere sopportati per le capacità diverse della memoria video.

1M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x8 bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

 2M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1280x1024x8 bpp

1600x1200x8 bpp

4M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1024x768x32 bpp

1280x1024x8 bpp

1280x1024x16 bpp

1600x1200x8 bpp

________

Vedi anche

Colori

Grandezza dei caratteri

Velocità di ristoro

Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore


Colori

Le opzioni disponibile del colore dipendono sulla capacità del Desktop e sulla capacità di memoria installata, e determinano il numero di colori che possono essere visualizzati sullo schermo.

________

Vedi anche

Capacità del Desktop

Grandezza dei caratteri

Velocità di ristoro

Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore


Grandezza dei caratteri

Quest'opzione vi pemette di selezionare la grandezza dei caratteri che verranno utilizzati dal Windows per i menu del sistema e per i ripieghi.

________

Vedi anche

Capacità del Desktop

Colori

Velocità di ristoro

Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore


Velocità di ristoro

Quest'opzioni vi permettono di aggiustare le regolazioni della velocità di ristoro per ogni modo di visualizzazione.  Le velocità di ristoro più alte causano meno una fatica degli occhi dovuto al tremolio dello schermo.

________

Vedi anche

Capacità del Desktop

Colori

Grandezza dei caratteri

Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore


Caricamento del PnP (o selezione) velocità di ristoro del monitore

Questo bottone carica le velocità massime di ristoro per tutte le risoluzioni che verranno scoperte dal Monitore DDC o dal Monitore selezionato.  Queste velocità di ristoro generalmente funziano senza difficoltà.  Queste velocità di ristoro sono solamente indicate per suggerimento; potete selezionare una velocità di ristoro differente.

________

Vedi anche

Capacità del Desktop

Colori

Grandezza dei caratteri

Velocità di ristoro


Attivazione della conservazione dell'energia

Verificate quest'opzione per attivare la conservazione dell'energia.  Se non volete utilizzare i servizi della conservazione dell'energia, togliete questo segno di verifica.

________

Vedi anche

Modo di Standby

Spegnimento del monitore

Bottoni Test


Modo di Standby

Quest'opzione vi permette di regolare il tempo in minuti di ritardo dell'inattività dopo questo la funzione dello Standby Power Management verrà attivata.  Il modo di Standby fornisce la conservazione dell'energia minimale, ma è dotata della più alta velocità di ristoro.

________

Vedi anche

Attivazione della conservazione dell'energia

Spegnimento del monitore

Bottoni Test


Spegnimento del monitore

Quest'opzione vi permette di regolare il tempo in minuti di ritardo dell'inattività dopo questo il vostro Monitore verrà spento.  Il modo di spegnimento fornisce il più alto livello della conservazione dell'energia, ma il tempo di ristoro potrà essere tanto lungo quanto fino a dieci secondi per permettere al Monitore di riscaldarsi.

________

Vedi anche

Attivazione della conservazione dell'energia

Modo di Standby

Bottoni Test


Bottoni Test

I bottoni test vi permettono di verificare l'effetto di ogni modo di conservazione dell'energia.

________

Vedi anche

Attivazione della conservazione dell'energia

Modo di Standby

Spegnimento del monitore


Tasti caldi

Potete fissare un ordine dei tasti caldi (Tasti caldi) per eseguire un'azione particolare utilizzando le opzioni Tasti caldi.  I tasti caldi possono essere utilizzati per aggiustare lo schermo, zumare, chiudere il porto di vista e per commutare tra i porti di vista diversi sopportati.

________

Vedi anche

Attivazione delle funzioni dei tasti caldi

Azioni & Elenco dei tasti caldi

Aggiuntare un tasto caldo

Spegnimento dello schermo


Attivazione delle funzioni dei tasti caldi

Verificate quest'opzione per attivare i tasti caldi.  Se non volete utilizzare i tasti caldi, togliete il segno di verifica.

________

Vedi anche

Tasti caldi

Azioni & Elenco dei tasti caldi

Aggiuntare un tasto caldo

Spegnimento dello schermo


Azioni & Elenco dei tasti caldi

L'elenco presentando le azioni dei tasti caldi indica le azioni diversi disponibili ed i compiti assegnati ai tasti caldi.  Per modificare il compito del tasto caldo, scorrete entro l'elenco finche l'azione desiderata di assegnare al tasto caldo viene lumeggiata.

________

Vedi anche

Tasti caldi

Attivazione delle funzioni dei tasti caldi

Aggiuntare un tasto caldo

Spegnimento dello schermo


Spegnimento dello schermo

Questo tasto caldo vuoterà lo schermo.

________

Vedi anche

Attivazione delle funzioni dei tasti caldi

Azioni & Elenco dei tasti caldi

Aggiuntare un tasto caldo


Aggiuntare un tasto caldo

Questo bottone vi permette di assegnare o di modificare un compito di un tasto caldo.  Un ordine dei tasti caldi può includere i tasti SHIFT, ALT e CTL ed un qualsiasi tasto di funzione.

________

Vedi anche

Tasti caldi

Attivazione delle funzioni dei tasti caldi

Azioni & Elenco dei tasti caldi


Monitore

La funzione DDC incorporata permette al MediPro di interagire con i Monitorei Plug 'n Play. Il MediPro chiede il vostro Monitore sui capacità e mette in un elenco le risposte in una cassa indicando le informazioni sul Monitore.  Ciò accaderà ogni volta che entrate il Windows, o mantiene il tipo di Monitore che avete selezionato precedentemente.

________

Vedi anche

Centrare lo schermo

Computo della velocità di ristoro


Puntatore

Potete cambiare il colore del puntatore dell'hardware per farlo più ovvio sul vostro schermo toccando sul rettangolo indicando col colore desiderato sulla tavolozza e quindi toccando sul bottone "OK" o "Apply".


Opzioni

(solo per Windows 3.x)

Il MediPro vi fornisce la flessibilità per ottimizzare la prestazione della grafica e del video o per evitare difficoltà di compatibilità dovuto ai parametri che dipendono sull'hardware.  Per la migliore prestazione, è necessario di verificare la maggior parte delle casse di verifica.  Comunque, se incontrate difficoltà di compatibilità, un or più parametri dovranno essere inabilitati.


Informazione sul prodotto

_____________________________________________________

Copyright 1996

Trantor Technology Inc. Taiwan,

All Rights Reserved/Proprietà letteraria.

Tel : +886-2-9273219