Copyright: Copyright[C] Trantor Technology Inc. Taiwan
Citation: Citation


T_021640370001

MediPro

Présentation de l'Outil de Contrôle de l'Affichage

Installation

Guide simple pour installer MediPro

Configuration de MediPro

Vous suggère les procédures vous permettant de configurer l'environnement de votre bureau

Conseils en ligne

Conseils en ligne

Informations sur le produit

A propos de cet Outil de Contrôle de l'Affichage


MediPro

MediPro est un ensemble intégré d'utilitaires qui vous aident à configurer et à régler votre carte graphique pour un usage optimal sous Microsoft Windows 3.x et Windows 95. MediPro propose un support Plug n' Play pour le moniteur,  un choix instantané de la résolution, la modification instantanée du taux de rafraîchissement, le centrage du moniteur, la personnalisation de la couleur du curseur, et autres fonctions vous permettant d'améliorer votre productivité.

•	Bureau

•	Moniteur

•	Curseur

•	DPMS

•	Raccourcis

•	Options

•	Infos


Installation

Pour installer MediPro et ses fichiers de soutien, exécutez le programme SETUP de la disquette à partir du Gestionnaire de programmes de Windows (Windows 3.x) ou du menu Démarrer (Windows 95). Le programme Setup va détecter la version de Windows que vous utilisez et copier l'outil MediPro, le pilote Windows et les fichiers de soutien sur votre disque dur, créer un Groupe dans le Gestionnaire de programmes, et ajouter le gestionnaire d'affichage MediPro à la section 'load' du fichier 'win.ini' que Windows charge automatiquement à chaque fois qu'il est lancé. Le programme Setup place également l'icône du programme 'Uninstaller' (désinstallation) dans le groupe de programmes à partir duquel vous pouvez désinstaller cet ensemble logiciel.


Configurer MediPro

Cliquez avec le bouton gauche (Windows 3.x) ou avec le bouton droit (Windows 95) de la souris sur l'icône 'S3 VManager', puis sélectionnez l'item de menu 'Display Control Panel' (Panneau de configuration Affichage), ou bien cliquez deux fois sur l'icône 'Display Control Panel' (Panneau de configuration Affichage) dans le groupe de programmes MediPro. Le programme 'Display Control Panel' (Panneau de configuration Affichage) est ouvert. Suivez alors la procédure de configuration exposée ci-dessous pour définir l'environnement de bureau optimisé pour vos besoins.

1. Cliquez sur la boîte de dialogue Moniteur pour l'ouvrir, et cliquez sur le bouton 'DDC detect' (Détection DDC) (Windows 3.x) ou sur 'Select Monitor' (Sélection moniteur) (Windows 95) pour afficher les informations concernant votre moniteur. Si vous possédez un moniteur plug n' play, MediPro va vous donner le nom du fabricant ainsi que le modèle du moniteur, et afficher la liste de toutes les résolutions disponibles avec les taux de rafraîchissement verticaux maximum que votre moniteur est capable de supporter. Si vous moniteur ne supporte pas la fonction plug n' play, vous pouvez sélectionner le modèle de moniteur que vous êtes en train d'utiliser (lorsque Windows 95 est en cours d'exécution). Dans tous les cas, MediPro vous propose une fonction Visualiser pour vous éviter de définir un affichage non synchronisé dû à un taux de rafraîchissement ou à une résolution incorrects choisis dans la boîte de dialogue Affichage.

2. Cliquez sur Affichage pour définir les différentes variables d'environnement du bureau. Si vous avez sélectionné un moniteur, un bouton, situé sous la boîte 'Taux de rafraîchissement', apparaîtra avec les mentions 'Charger les taux de rafraîchissement du moniteur PnP' ou bien 'Charger les taux de rafraîchissement de moniteur sélectionné'. Appuyez sur ce bouton pour mettre à jour le taux de rafraîchissement pour chaque mode dans la boîte 'Taux de rafraîchissement'. Ces valeurs de taux de rafraîchissement sont les taux maximum supportés par votre moniteur, vous pouvez les utiliser sans problèmes. Cependant, si vous sélectionnez un taux de rafraîchissement supérieur, MediPro possède une fonction 'Visualisation' (voir ci-dessous) qui vous permet de voir si votre moniteur est capable ou non se supporter la combinaison résolution/taux de rafraîchissement. Il vous suffit de taper sur la touche 'Entrée' ou sur la barre d'espacement et d'attendre 15 secondes, puis les paramètres originaux sont restaurés. Vous pouvez maintenant choisir la résolution*, la profondeur de couleur, et la taille de police* désirée, et choisir le taux de rafraîchissement vertical* voulu dans la liste de sélection de la résolution que vous choisissez. Puis cliquez sur le bouton "OK" ou "Apply" pour terminer la configuration du bureau.

3. Lorsque Windows adopte le nouveau bureau, MediPro affiche une boîte de message "Reconfirm" (Confirmer). Vous devez cliquer sur "OK" pour pouvoir travailler avec la nouvelle résolution et/ou le nouveau taux de rafraîchissement du bureau, sinon, les paramètres originaux seront restaurés si vous cliquez sur le bouton "Cancel" (Annuler) (choix par défaut) ou si vous appuyez sur la touche 'Entrée' ou sur la barre d'espacement, ou encore si vous ne faites rien pendant 15 secondes. N'oubliez pas que si vous adoptez pour votre affichage une résolution supérieure ou un taux de rafraîchissement supérieur et si Windows ne s'affiche pas correctement, il vous suffit de tapez sur la touche 'Entrée', d'appuyer sur la barre d'espacement ou d'attendre 15 secondes pour que Windows restaure les paramètres d'origine.

4. Cliquez sur la boîte Moniteur pour ajuster l'affichage. Vous pouvez centrer l'affichage sur l'écran en cliquant sur les quatre boutons de la fonction Centrage du moniteur. Par ailleurs, MediPro comporte l'utilitaire Calcul du taux de rafraîchissement qui vous permet de contrôler le taux de rafraîchissement vertical courant. Une fois le réglage effectué, vous pouvez cliquer sur "Apply" ou "OK" pour mémoriser les paramètres définitifs. La prochaine fois que vous accéderez à ce mode, MediPro ajustera automatiquement le centrage de l'écran.

5. Cliquez sur la boîte Curseur pour choisir la couleur du curseur que vous préférez.

6. Cliquez sur la boîte DMPS pour définir l'intervalle de temps séparant chaque mode d'économie d'énergie.

7. Pour votre convenance, vous pouvez instantanément changer la résolution ou éteindre l'écran si vous activez la fonction Raccourcis et si vous définissez des combinaisons des touches pour chacune des fonctions de la liste.

Remarques :  * Pour toute résolution supérieure à 1024x768, les grandes polices sont conseillées.

             * Plus la taux de rafraîchissement est élevé, plus le confort de lecture de l'affichage est grand.

             * 800x600 est la résolution conseillée pour les écrans de 14 ou de 15 pouces.

             * 1024x768 est la résolution conseillée pour les écrans de 17 pouces et plus.


Conseils en ligne

Lorsque vous travaillez avec MediPro, vous remarquerez que des conseils et des trucs sont affichés au bas de l'écran à mesure que vous placez le curseur sur les différentes icônes. Ces conseils vous rappellent quel est le but des différentes icônes et quelles sont les fonctions qui y sont associées.


Infor.
Infos. ( Informations )

Cette fenêtre donne la résolution et la profondeur de couleur pour le bureau courant, le chipset graphique, les versions du BIOS et du pilote Windows, ainsi que le volume total de la mémoire vidéo de votre carte graphique.


DPMS

Le groupe DPMS montre les paramètres courants de la gestion de l'énergie. Les temps d'inactivité sont donnés pour les modes Attente, Suspension et Arrêt. Vous pouvez définir ces paramètres en cliquant sur l'icône.

Le système de gestion de l'Alimentation de l'écran fonctionne en conjonction avec les moniteurs répondant à la norme EPA Energy Star. L'écran DPMS vous permet d'activer, de configurer et de tester la gestion de l'alimentation.

Activer l'économie d'énergie

Mode Attente

Arrêt Alimentation

Bouton Test


Calcul du taux de rafraîchissement

Lorsque vous cliquez sur le bouton Calcul du taux de rafraîchissement, MediPro essaie de déterminer quel est, en Hz, le taux de rafraîchissement courant.


Centrage du moniteur

Les icônes de Réglage de l'écran vous permettent de régler la position de l'affichage sur votre moniteur sans avoir à vous servir des contrôles manuels du moniteur. Ces réglages peuvent être "rappelés" par MediPro si vous cliquez sur "OK" ou "Apply".


Liste des raccourcis

La liste des Raccourcis vous permet de vous rappeler rapidement les assignations de raccourcis que vous avez effectuées. Pour changer un raccourci, cliquez sur l'icône Raccourci.


Display
Bureau

La boîte de dialogue Bureau vous permet de configurer la taille, la profondeur de couleur, la taille de police et le taux de rafraîchissement de votre bureau.

________

Voir Egalement

Taille du bureau

Couleurs

Taille de police

Taux de rafraîchissement

Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionné)


Taille du bureau

L'option Taille du bureau vous permet de sélectionner une résolution pour le bureau. Le tableau suivant donne la liste des résolutions et des couleurs pouvant être supportées en fonction de différentes tailles de mémoire.

1 Mo

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x8 bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

 2 Mo

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1280x1024x8 bpp

1600x1200x8 bpp

4 Mo

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1024x768x32 bpp

1280x1024x8 bpp

1280x1024x16 bpp

1600x1200x8 bpp

________

Voir Egalement

Couleurs

Taille de police

Taux de rafraîchissement

Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionné)


Couleurs

 Les options de couleur disponibles dépendent de la taille du bureau et du volume de la mémoire installée, et déterminent le nombre de couleurs qui peuvent être affichées sur l'écran.

________

Voir Egalement

Taille du bureau

Taille de police

Taux de rafraîchissement

Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionnée)


Taille de police

Cette option vous permet de sélectionner la taille de police qu'utilise Windows pour les menus et les ressources du système.

________

Voir Egalement

Taille du bureau

Couleurs

Taux de rafraîchissement

Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionné)


Taux de rafraîchissement

Ces options vous permettent de modifier les paramètres de taux de rafraîchissement pour chaque mode d'affichage. Plus le taux de rafraîchissement est élevé, moins vous aurez à subir de fatigue oculaire en raison du scintillement de l'écran.

________

Voir Egalement

Taille du bureau

Couleurs

Taille de police

Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionné)


Charger les taux de rafraîchissement de moniteur PnP (ou sélectionné)

Ce bouton charge les taux de rafraîchissement maximum pour toutes les résolutions détectées pour le moniteur DDC ou pour le moniteur que vous avez sélectionné. En règle générale, ces taux de rafraîchissement pourront fonctionner correctement. Il ne s'agit que de suggestions, vous pouvez décider d'utiliser un taux de rafraîchissement différent.

________

Voir Egalement

Taille du bureau

Couleurs

Taille de police

Taux de rafraîchissement


Activer les économies d'énergie

Pour que les économies d'énergie soient activées, cette option doit être sélectionnée. Si vous ne désirez pas utiliser le système de gestion de l'alimentation, enlevez la marque de cochage.

________

Voir Egalement

Mode Attente

Arrêt de l'alimentation

Boutons Test


Mode Attente

Cette option vous permet de définir, en nombre de minutes, une période d'inactivité à l'issue de laquelle la gestion de l'alimentation Attente prend effet. Le mode Attente est celui qui permet les économies d'énergie les moins importantes, mais c'est également celui qui permet le temps de restauration le plus court.

________

Voir Egalement

Activer les économies d'énergie

Arrêt de l'alimentation

Boutons Test


Arrêt de l'alimentation

Cette option vous permet de définir, en nombre de minutes, la période d'inactivité à l'issue de laquelle le moniteur cesse d'être alimenté. Le mode Arrêt est celui qui permet les plus grandes économies d'énergie, mais le temps nécessaire pour le redémarrage peut atteindre jusqu'à 10 secondes, le temps de laisser au moniteur le temps de chauffer.

________

Voir Egalement

Activer les économies d'énergie

Mode Attente

Boutons Test


Boutons Test

Les boutons Test vous permettent de vérifier l'effet produit par chaque mode d'économie d'énergie.

________

Voir Egalement

Activer les économies d'énergie

Mode Attente

Arrêt de l'alimentation


Raccourcis

Vous pouvez définir une combinaison de touches servant à accomplir une tâche déterminée en utilisant les options Raccourcis. Les Raccourcis peuvent être utilisés pour obscurcir l'écran, faire un zoom avant ou arrière, verrouiller un type d'affichage, et passer instantanément d'un type d'affichage à l'autre.

________

Voir Egalement

Activer les raccourcis

Liste des actions et des raccourcis

Ajouter un raccourci

Arrêt de l'écran


Activer les raccourcis

Cette option doit être sélectionnée pour que les raccourcis soit activés. Si vous ne désirez pas activer les raccourcis, enlevez la marque de cochage.

________

Voir Egalement

Raccourcis

Liste des actions et des raccourcis

Ajouter un raccourci

Arrêt de l'écran


Liste des actions et des raccourcis

La liste des actions et des raccourcis donne toutes les actions disponibles avec les raccourcis que vous avez définis pour chacune des actions. Pour modifier une assignation de raccourci, faites dérouler la liste jusqu'à mettre en surbrillance l'action à laquelle vous désirez assigner un raccourci.

________

Voir Egalement

Raccourcis

Activer les raccourcis

Ajouter un raccourci

Arrêt de l'écran


Arrêt de l'écran

Ce raccourci obscurcit l'écran.

________

Voir Egalement

Activer les raccourcis

Liste des actions et des raccourcis

Ajouter un raccourci

Arrêt de l'écran


Ajouter un raccourci

Ce bouton vous permet d'assigner ou de modifier un raccourci. Un raccourci est constitué d'une combinaison de touches comprenant l'une ou plusieurs des touches SHIFT, ALT et CTL, plus l'une quelconque des touches de fonction.

________

Voir Egalement

Raccourcis

Activer les raccourcis

Liste des actions et des raccourcis

Arrêt de l'écran


Moniteur

La fonction DDC intégrée permet à MediPro d'agir sur les moniteurs Plug 'n Play. MediPro interroge votre moniteur sur ses capacités et donne les réponses obtenues dans la boîte Informations moniteur à chaque fois que vous accédez à Windows, et conserve en mémoire le type de moniteur que vous avez sélectionné précédemment.

________

Voir Egalement

Centrage du moniteur

Calcul du taux de rafraîchissement


Curseur

En cliquant sur le rectangle de la couleur désirée sur la palette, puis en cliquant sur le bouton "OK" ou "Apply", vous pouvez modifier la couleur du curseur de façon à le rendre plus visible sur votre écran.


Options

(pour Windows 3.x uniquement)

MediPro vous offre une grande souplesse pour optimiser les performances graphiques et vidéo ou pour éviter certains problèmes de compatibilité induits par les paramètres relatifs au matériel. Pour obtenir les meilleurs performances, vous devez cocher la plupart des cases. Cependant, si vous êtes confronté à des problèmes de compatibilité, vous devrez désactiver un ou plusieurs paramètres.


Informations produit

_____________________________________________________

Copyright 1996

Trantor Technology Inc. Taiwan,

Tous droits réservés.

Tél : +886-2-9273219