Copyright: ® Matrox Graphics Inc. Hjelp Rev. 2, 96/08/20
Citation: ® Matrox Graphics Inc., MGA-panel Hjelp, Rev. 2 (Med enerett)


  Innhold

Klikk på hvilken som helst grønn tekst nedenfor hvis du vil ha ytterligere informasjon.

MGA-panel

Kategorien Om

Kategorien Konfigurasjon

Kategorien Skjerm

Kategorien Informasjon

Kategorien PowerDesk


  Kategorien Konfigurasjon

Konfigurasjonssiden bruker du til å konfigurere alternativene for 3D og velge språk for MGA-panel.

3D:

Alternativene for 3D styrer funksjonene i 3D-modulen som følger med driveren MGA Windows NT. Denne 3D-modulen anropes av OpenGL-programmer for å oppnå tredimensjonal maskinakselerasjon.

Alternativene i gruppeboksen for 3D omfatter følgende funksjoner:

1. Z-buffer:

Med dette grunnleggende 3D-alternativet kan du fremstille 3D-objekter med maskinakselerasjon.

2. Dobbeltbuffer:

Med dette 3D-alternativet får du jevn animasjon når tredimensjonale objekter håndteres.

3. Mindre nøyaktighet enn piksel:

Bare for Windows NT versjon 3.50 og 3.51. Dette er et avansert alternativ som gir bedre fremstilling av tredimensjonale objekter. Når alternativet Mindre nøyaktighet enn piksel er aktivert, blir fremstillingen langsommere. For Windows NT versjon 4.0 er dette alternativet alltid tilgjengelig og aktivert. Følgelig vises ikke avmerkingsboksen.

Når alternativet Mindre nøyaktighet enn piksel er deaktivert, kan det være uønskede elementer langs kantene på 3D-objektene.

For at et nytt 3D-alternativ skal tre i kraft, må du Lagre  og starte systemet på nytt.

Det er ikke alle skjermmodier som kan håndtere tredimensjonal maskinakselerasjon. Klikk på knappen Liste med 3D-modi  (Bare for Windows NT versjon 3.50 og 3.51) for å se hvilke skjermmodier som støtter de alternativene du har valgt. Du kan også se på tabellene under neste emne, '3D-oppløsninger og -modi'.

Det er ikke mulig å forutsi 3D-muligheter under Windows NT 4.0, ettersom minnet utenfor skjermen behandles per vindu ved tildeling av områder for Z-buffer og bakgrunnsbuffer. Det kan for eksempel tenkes at et lite vindu får tilstrekkelige ressurser utenfor skjermen på et kort med 2MB. Samtidig kan et kort med 8MB vise så mange vinduer på en gang at alle systemressursene brukes opp med det resultat at enkelte vinduer ikke har 3D-akselerasjon.

Hvis gjeldende skjermmodus ikke støtter 3D-alternativene du vil ha, blir du nødt til å endre oppløsning eller pikseldybde i programmet Kontrollpanel /Skjerm  i Windows NT. Vær oppmerksom på at programmet OpenGL kan fremdeles kjøres (ved hjelp av programvareemulering av 3D) selv om maskinakselerasjon for 3D ikke er mulig.

Språk:

Språkene som denne versjonen av MGA-panel støtter, står på denne listen. Velg det språket du foretrekker, klikk på Lagre, og start deretter MGA-panel på nytt for å se det nye språket.

Les også følgende emne:

3D-oppløsninger og -modi


3D-oppløsninger og -modi

Matrox-kortet tildeler minne for dobbeltbufring og Z-buffer fra WRAM eller SGRAM som er installert på kortet. Dette begrenser tilgjengelige oppløsninger og pikseldybder. Vær oppmerksom på at 3D kun er tilgjengelig med 15-, 16- og 32-biters pikseldybde.

Tabellene nedenfor viser hvilke modi som har 3D-kapasitet som f.eks. Z-bufring (Z), dobbeltbufring (DB) eller begge (DBZ). Når det stå 'IT' i en kolonne betyr det at denne kombinasjonen av oppløsning og farger ikke støttes i det hele tatt (er ikke tilgjengelig), mens 'Ikke 3D' betyr at denne modusen ikke har noen av ovennevnte alternativer.

Disse tabellene viser kun tilgjengelig oppløsning med én enkel skjerm. Når du har flere skjermer, har du flere kombinasjoner av disse grunnleggende oppløsningene. Bruk knappen Liste med 3D-modi  for å få en fullstendig liste over tilgjengelige modi for din bestemte

installasjon.

2 MB kort

Oppløsning	15 bpp (32 K farger)	16 bpp (64 K farger)	32 bpp (16 M farger)
640 x 480	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z
800 x 600	Z, DB	Z, DB	Ikke 3D
1024 x 768	Ikke 3D	Ikke 3D	IT
1152 x 864	Ikke 3D	Ikke 3D	IT
1280 x 1024	IT	IT	IT
1600 x 1200	IT	IT	IT
4 MB kort

Oppløsning	15 bpp (32 K farger)	16 bpp (64 K farger)	32 bpp (16 M farger)
640 x 480	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ
800 x 600	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB
1024 x 768	Z, DB	Z, DB	Ikke 3D
1152 x 864	Z, DB	Z, DB	Ikke 3D
1280 x 1024	Ikke 3D	Ikke 3D	IT
1600 x 1200	Ikke 3D	Ikke 3D	IT
8 MB kort

Oppløsning	15 bpp (32 K farger)	16 bpp (64 K farger)	32 bpp (16 M farger)
640 x 480	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ
800 x 600	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ
1024 x 768	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ
1152 x 864	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z, DB
1280 x 1024	Z, DB, DBZ	Z, DB, DBZ	Z
1600 x 1200	Z, DB	Z, DB	IT


  Kategorien PowerDesk

På PowerDesk-siden kan du aktivere den flytende verktøylinjen i Quick Access (ikke tilgjengelig for Windows NT versjon 3.50) og aktivere og konfigurere fire hurtigtaster for MGA-panel. Klikk på avkrysningsboksen Aktiver hurtigtast  i en gruppeboks for å aktivere denne funksjonen. Du kan velge en bestemt hurtigtast for en funksjon fra listen i hver gruppeboks. Standard er at hurtigtastene er deaktivert. Alle funksjonene er beskrevet nedenfor. Klikk på hvilken som helst grønn tekst nedenfor hvis du vil ha ytterligere informasjon.

Gruppeboksen PixelTOUCH

Gruppeboksen CenterWINDOW

Gruppeboksen MGA-panel

Gruppeboksen Skjerminnstillinger

Avkrysningsboksen Quick Access


PixelTOUCH-zoom
PixelTOUCH

PixelTOUCH har maskinakselerert zooming og panorering. Du kan zoome inn ved å trykke på (aktivert) hurtigtast for PixelTOUCH, eller ved å klikke på knappen for forstørrelsesglasset ('+') i Quick Access. Gjentatte trykk på hurtigtasten for PixelTOUCH gjør at skjermbildet endres mens zoomfaktoren sirkulerer gjennom de tre zoomfaktorene ( x1, x2, x4, x1,...). Hvis du bruker knappene for forstørrelsesglasset i Quick Access, blir knappen '+' nedtonet ved maksimal forstørrelse. På dette tidspunkt er det kun knappen '-' som fungerer. Legg merke til at x4-zoom ikke er tilgjengelig ved oppløsninger på 800 x 600 og lavere.

Når hurtigtasten for PixelTOUCH  er aktivert, kan du bruke hurtigtastkombinasjonen til å endre zoomfaktor øyeblikkelig. Zoom er sentrert over aktuell museposisjon. Denne funksjonen kan være meget nyttig for retusjering av bilder og for nærbilder av en del at et stort skjermbilde med stor oppløsning.

Panorering:

Når du zoomer inn på et bilde, blir andre deler av bildet utenfor synsvidde. Hvis du vil se de delene av bildet som er skjult når du bruker en zoomfaktor større enn 1, flytter du musepekeren til kanten av skjermbildet, så panoreres det i den retningen.

Flere skjermer:

Hvis du har en konfigurasjon med flere skjermer, anvendes PixelTOUCH-zoom kun på skjermen som viser markøren. Når du flytter markøren til et annen skjerm, anvendes zoomfaktoren på dette skjermbildet, og den forrige skjermen går tilbake til en zoomfaktor på x1.


CenterWINDOW

Ved bruk av hurtigtasten:

Når du trykker på (aktivert) hurtigtast for CenterWINDOW, blir det vinduet som er aktivt i øyeblikket, midtstilt på skjermen.

Flere skjermer:

Hvis du trykker på hurtigtasten for CenterWINDOW på nytt, blir vinduet som er aktivt i øyeblikket midtstilt på neste skjermbilde (skjerm). Enda et anrop til CenterWINDOW flytter vinduet til midten av neste skjerm osv., til du har sirkulert tilbake til første skjerm.

Ved bruk av Quick Access:

CenterWINDOW kan også anropes fra Quick Access, men funksjonsmåten er annerledes. Klikk på knappen til høyre for zoomknappene. Det kommer fram en liste over alle programmer som er i gang på Windows-skrivebordet, slik at du kan velge ett som skal midtstilles. Programmer som er minimert, kommer ikke fram på valglisten.


Skjerminnstillinger
Hurtigtast for skjerminnstillinger

Når du trykker på (aktivert) hurtigtast for skjerminnstillinger, bringes programmet Kontrollpanel/Skjerm i Windows NT fram til det aktuelle skjermbildet, slik at du raskt kan endre oppløsning og pikseldybde.


Hurtigtast for MGA-panel

Når du trykker på (aktivert) hurtigtast for MGA-panel, blir vinduet for MGA-panel det gjeldende vinduet. Du kan velge en av kategoriene når du vil endre konfigurasjonen på en rask og enkel måte.


Quick Access

Merk av i denne boksen for å ha den flytende verktøylinjen i Quick Access i visningsområdet. Med Quick Access har du øyeblikkelig tilgang til funksjoner som f.eks. PixelTOUCH (zoom inn og ut) og CenterWINDOW (velg et program som skal midtstilles). Du kan dessuten starte programmet MGA-panel.

I Windows NT 3.50 blir ikonet for Quick Access lagt til gruppen Oppstart, og du må bruke hurtigtastene for å anrope kommandoene. Den flytende verktøylinjen er ikke tilgjengelig for Windows NT versjon 3.50.

Knapper i Quick Access:

Zoom inn eller ut:

CenterWINDOW:

Anrop MGA-panel:


  Kategorien Om

Velg kategorien Om  når du vil se informasjon om:

  Versjonen av MGA-panel

  Driverversjonen for Windows NT

  Aktuell skjermoppløsning

  Aktuell pikseldybde

  Gjeldende oppdateringsfrekvens

  Hvorvidt 3D-akselerasjon er tilgjengelig i aktuell modus (bare for Windows NT versjon 3.50 og 3.51). Under Windows NT 4.0 viser statusrapporten for 3D-akselerasjon om 3D er "aktivert", men dette betyr ikke nødvendigvis at det er "tilgjengelig". Hvis du kjører i 8- eller 24-biters modus, forteller statusrapporten at 3D-akselerasjon er "ikke tilgjengelig for gjeldende pikseldybde".

Ha denne informasjonen for hånden i tilfelle du må kommunisere med teknisk støtte om et bestemt problem.

I en konfigurasjon med flere kort, vises oppdateringsfrekvensen for hver skjerm, med kort '1' først. En oppdateringsfrekvens på 60 Hz kan bety at det ikke er valgt noen skjerm enda.

3D-akselerasjon er mulig hvis alle betingelsene nedenfor er oppfylt:

1.	Dobbeltbuffer og/eller Z-buffer er aktivert. (Se 'Kategorien Konfigurasjon')

2.	Gjeldende pikseldybde støtter 3D (dvs. 15, 16 eller 32 bpp).

3.	Det er nok minne på kortet for gjeldende skjermmodus til å bruke det nivået med 3D-støtte du bad om.

Hvis du har valgt alternativer for 3D, og betingelse 2 eller 3 ikke er oppfylt, blir 3D vist som 'Ikke tilgjengelig i aktuell modus'.

Les også følgende emne:

3D-oppløsninger og -modi


  Kategorien Informasjon

Velg kategorien Informasjon  når du vil se informasjon om kortenes:

  Korttype, ID-nummer og serienummer

  Grafikkbrikkeversjon

  RAMDAC-hastighet (175 MHz, 220,...)

  VGA BIOS-versjon

  Kortminneadressering

Ha denne informasjonen for hånden i tilfelle du må kommunisere med teknisk støtte om et bestemt problem.

Nederst i venstre hjørne kan du klikke på en knapp for det kortet du vil undersøke. Det er én knapp for hvert kort i systemet, selv om gjeldende konfigurasjon kanskje ikke bruker alle kortene.

Det lille punktgrafikkbildet nederst i høyre hjørne på siden viser hvilke(t) kort som er i bruk i øyeblikket. Når det er flere kort i bruk, viser dette vinduet også skrivebordets orientering (vannrett eller loddrett).


  Kategorien Skjerm

På siden for Skjerm kan du velge passende timing for skjermen(e). Velg først kortnummeret for skjermen du vil konfigurere, og velg deretter en skjermfil på listen, og klikk på Lagre.

For at en ny skjermfil skal tre i kraft, må du starte systemet på nytt.

MGA-driveren støtter skjermer av typen Plug n Play (VESA DDC). Driveren kontrollerer hvorvidt DDC er tilgjengelig ved start, og bruker faktisk DDC-timing som standard. I dette tilfellet, er første linje på skjermlisten 'Skjerm som oppfyller kravene for DDC'. Det anbefales at du bruker dette valget, men du kan også tilsidesette DDC ved å velge en annen skjerm på listen. Vær oppmerksom på at DDC-skjermer sannsynligvis ikke har timing for oppløsningen 1152 x 864, og at denne oppløsningen i så fall ikke er tilgjengelig.

Hvis DDC ikke er tilgjengelig, er standard oppdateringsfrekvens 60 Hz, og første linje på skjermlisten blir 'Ukjent skjerm (60 Hz) '. Når du legger til et nytt kort i systemet, må du passe på å kople det til en ekstra skjerm før du starter maskinen på nytt. Hvis ikke, kan ikke driveren registrere DDC i systemet (hvis det er til stede).

Den utvidete listen støtter mange populære skjermer. Hvis en skjerm som oppfyller kravene for DDC ikke står på listen, velger du en av de standard VESA-skjermene med samme maksimale oppløsning som skjermen din.