LIBRARY     PC2HOOK

DESCRIPTION 'PC2 - A Shareware Program Launcher for OS/2 2.0 Presentation Manager'

CODE        LOADONCALL
DATA        MULTIPLE
STACKSIZE   65536
HEAPSIZE    16192
PROTMODE

EXPORTS
            PC2DLL_SetParameters    @1
            PC2DLL_QueryParameters  @2
            PC2DLL_Hook             @3

