Copyright: Copyright[C] Trantor Technology Inc. Taiwan
Citation: Citation


T_021640370001
MediPro

Introducción General a la Herramienta de Control de Despliegue

Instalación

Un guia sencillo para instalar  MediPro

Configurando el  MediPro

Sugiere  los procedimientos correctos para establecer su ambiente de sobremesa

On-line Hint

Consejo En-línea

 Información del Producto

Sobre esta Herramienta de Control de Despliegue


MediPro

El MediPro, es un juego integrado de utilitarios que usted puede usar para configurar y ajustar su tarjeta de despliegue de gráficos para uso óptimo bajo Microsoft Ventanas 3.x y  Ventanas  95. El MediPro presenta  monitor soporte Enchufa y Toca ,  conmutador de resolución instantánea , cambiamento instantáneo de índice de reciclaje, centralización de monitor, cursor de color personalizado y una variedad de otras características que aumentan la productividad.

·	Sobremesa

·	Monitor

·	Cursor

·	DPMS

·	Llaves Expertas

·	Opcciones

·	Info.


Instalación

Para  instalar el MediPro y los archivios soporte , haga funcionar el programa  SETUP en el  Diskette del Programa Gerente Ventanas ( Ventanas 3.x) o menu  Inicio (Ventanas 95). El  Programa Setup  detectará la versión Ventanas que usted usa y copiará la herramienta  MediPro , manejador Ventanas y archivios soporte al su manejador rígido, criará un  Programa de Grupo Gerente , y añadirá el programa gerente despliegue MediPro para "cargar" sección de archivio 'win.ini'   que Ventanas automaticamente carga cada vez que inicia.  El programa Setup también coloca un símbolo gráfico  'Uninstaller' en el grupo de programa que usted puede funcionar para desinstalar este paquete .


Configurando el MediPro

Clica  el símbolo gráfico ' Gerente V S3'  a la izquierda (Ventanas 3.x), o  clica lo de la derecha (Ventanas  95)  y después selecciona el programa de menú del Tablero de Control de Despliegue ' , o  clica doblemente  el símbolo gráfico  Tablero de Control de Despliegue ' sobre el grupo de programa  MediPro , el 'Tablero de Control de Despliegue ' abrirá , después con los siguientes  procedimientos de configuración , usted puede establecer  el ambiente óptimo  de sobremesa para ti.

1. Clica  el diálogo etiquetado Monitor  para abrirlo,  después clica 'DDC detecta' (Ventanas 3.x) o botón  'Seleccionar  Monitor' (Ventanas 95) para  visualizar la información del su monitor . Si usted tiene un monitor enchufa y toca , MediPro  mostrará el nombre del fabricante del monitor, nombre del modelo , y  pondrá  en lista todas las resoluciones disponibles con el índice de reciclaje vertical máxima que el su monitor puede soportar. Si su monitor no soporta  enchufa y toca , usted puede seleccionar el modelo de monitor que usted está usando (cuando Ventanas  95 está funcionando). En cualquier caso , MediPro proveerá función  Previsualización para evitar despliegue fuera de sincronización debido a algunos índices incorrectos de reciclaje vertical o resolución que está siendo seleccionado en el diálogo etiquetado  Despliegue .

2. Clica el diálogo etiquetado  Despliegue para establecer  varios ambientes de sobremesa. Si usted ha seleccionado un  monitor, un botón , debajo de la caja  'Índice de Reciclaje' , que serán mostrados con la leyenda  ' índice de reciclaje de monitor Carga PnP ' o  ' índices de reciclaje de monitor seleccionado Carga ' , presiona este botón para actualizar el índice de reciclaje para cada modo en la caja  'Índice de reciclaje' , estes valores de índice de reciclaje son los índices máximos de reciclaje que su  monitor soporta,  usted puede usar estes índices de reciclaje sin problemas.  No obstante , usted puede aun seleccionar un índice de reciclaje mayor como quieras, MediPro tiene instalación  'Previsualización' (véase abajo) lo que significa que si su monitor no puede soportar algunas resoluciones y combinación de índice de reciclaje , presione sencillamente la llave 'Enter' o  la barra de espacio o espere 15  segundos, entonces los ajustes originales serán restablecidos .  Ahora usted puede seleccionar la resolución deseada * , profundidad de color , y tamaño del tipo de letra * , y escoger el índice de reciclaje vertical esperado *de la lista-conjunto de resolución , después clica "OK" o  botón " Aplicar" para finalizar la configuración de sobremesa .

3. Después que Ventanas cambiar al nuevo ajuste de sobremesa,  MediPro hará aparecer una mensaje diálogo  "Reconfirma" .  Usted necesita clicar   "OK" para trabajar en la nueva resolución de sobremesa y/o índice de reciclaje , si no el ajuste será cambiado de vuelta al original clicando "Cancela" (opción inadempiente) o  presionando  la llave  'Enter'  o  barra de espacio  o  siendo cambiado de vuelta automaticamente después de 15 segundos . Acorda que , si usted cambia su despliegue para una resolución mayor o índice de reciclaje mayor y su Ventanas no puede aparecer correctamente, presiona sencillamente  la llave " Enter" o barra de espacio o espere 15 segundos y su Ventanas será restablecido con ajustes originales .

4. Clica el diálogo etiquetado  Monitor para ajustar despliegue. Usted puede situar la pantalla al centro del monitor clicando los cuatro botones en  función

   Centralización del Monitor . También,  MediPro provee a ti  el utilitário  índice de Reciclaje del Ordenador  para permitirle verificar el índice de reciclaje vertical actual . Después de este ajuste , usted puede clicar " Aplicar" o "OK"  para memorizar el ajustet final . En la próxima vez que entrar con este mode ,  MediPro  auto-ajustará la centralización de la pantalla .

5. Clica el diálogo etiquetado Cursor para escoger el hardware de cursor de color de acuerdo a la su preferencia .

6. Clica el diálogo etiquetado  DMPS para ajustar el espacio de tiempo para cada modo de ahorro de energía .

7. Para su comodidad , usted puede cambiar la resolución instantánea o  apagar la pantalla directamente si  deseas capacitar la función Llaves Expertas  y  definir algunas llaves de combinación para cada función listada .

Nota :  * El tipo de letra grande es sugerido para ser seleccionado para

            resolución mayor que 1024 x 768 .

             * El índice de reciclaje vertical más alto es más cómodo para su

               visión  que lo más bajo.

             * Resolución  800x600 es sugerida si un monitor de 14- o 15-

               pulgadas  es usado.

             * Resolución 1024x768 o  mayor  es sugerido si un monitor de  17-

               pulgadas es usado.


Consejos En-Línea

Siempre que usted trabajar en el  MediPro, notará consejos en el fondo de la pantalla que cambia mientras usted mueve el cursor sobre los diferentes símbolos gráficos . Estes consejos te acuerda del  propósito de cada símbolo gráfico y las funciones asociadas a  él .


Información
Info. ( Información )

Esta ventana mostra la resolución y profundidad de color para el ajuste actual de sobremesa , la micropastilla gráfica, las versiones del manejador BIOS y Ventanas, y también el tamaño total de la memória de video sobre la su tarjeta gráfica .


DPMS

El grupo  DPMS mostra los ajustes actuales de energía . Valores de tiempo de inactividad son mostrados para Reserva, Suspende, y Desconecta. Usted puede ajustar estes ajustes clicando sobre el símbolo gráfico DPMS.

Servicios de Gerenciamento de Despliegue de Energía trabaja en conjunto con monitores sumisos al EPA Energy Star. La pantalla  DPMS le permite capacitar, configurar y pruebar estes servicios .

Capacita Ahorro de Energía

Modo Reserva

Energía Apagada

Botón de Prueba


Índice de Reciclaje del Ordenador

Cuando usted clica el botón Reciclaje del Ordenador ,  MediPro intentará determinar el índice de reciclaje actual en Hz.


Centralización del Monitor

Los símbolos gráficos del Ajuste de Pantalla te permite ajustar la posición imagen sobre su monitor sin usar los controles manuales del monitor . Los ajustes hechos por usted serán " acordados " por el  MediPro si usted clicar " "OK" o "Apply".


Lista de Llaves Expertas

La lista de Llaves Expertas ofrece un aviso rápido de las tareas de llaves expertas que fueron hechos por usted . Estas pueden ser cambiadas clicando sobre el símbolo gráfico Llave Experta.


Sobremesa

El diálogo Sobremesa te permite configurar su tamaño de sobremesa, profundidad de color , tipo de letra y índice de reciclaje .

________

Véase También

Tamaño de Sobremesa

Colores

Tamaño de Tipo de Letra

Índice de Reciclaje

Índices de Reciclaje del Monitor Carga  PnP(o  Seleccionado)


Tamaño de Sobremesa

La opción de tamaño de sobremesa  te permite seleccionar una resolución de sobremesa. La siguiente tabla lista de resoluciones y colores puede ser soportada por diferentes tamaños de memória de video.

1M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x8 bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

 2M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1280x1024x8 bpp

1600x1200x8 bpp

4M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1024x768x32 bpp

1280x1024x8 bpp

1280x1024x16 bpp

1600x1200x8 bpp

________

Véase También

Colores

Tamaño de Tipo de Letra

Índices de Reciclaje

Índices de Reciclaje del Monitor Carga  PnP(o  Seleccionados)


Colores

Opciones de color disponibles depende del tamaño de sobremesa y memória instalada, y determina el número de colores que pueden ser  mostrados sobre la pantalla .

________

Véase También

Tamaño de Sobremesa

Tamaño de Tipo de Letra

Índices de Reciclaje

Índices de Reciclaje del Monitor Carga PnP(o  Seleccionado)


Tamaño del Tipo de Letra

Esta opción te permite seleccionar el tamaño de tipo de letra que Ventanas  usara para menús de sistema y recursos .

________

Véase También

Tamaño de Sobremesa

Colores

Índice de Reciclajes

Índices de Reciclaje del Monitor Carga  PnP(o Seleccionado)


Índices de Reciclaje

Estas tres opciones te permiten ajustar los ajustes de índice de reciclaje para cada modo despliegue. Índices de Reciclage Más Rápidos son menos probables de causar fatiga de vista debido a titileo de pantalla.

________

Véase También

Tamaño de Sobremesa

Colores

Tamaño del Tipo de Letra

Índices de Reciclaje del Monitor Carga PnP(o Seleccionado)


Índices de Reciclaje del Monitor Carga PnP ( o seleccionado)

Este botón cargará los índices máximos de reciclaje para todas las resoluciones que son detectados por el monitor DDC o por el monitor seleccionado por usted.

En general , estes índices de reciclaje trabajarán bien. Estes índices de reciclaje son solamente  sugerencias , usted es permitido de escoger un índice de reciclaje diferente como  quieras .

________

Véase También

Tamaño de Sobremesa

Colores

Tamaño de Tipo de Letra

Índices de Reciclaje


Capacita Ahorro de Energía

Para capacitar ahorros de energía esta opción debe ser verificada. Si usted no desea usar servicios de gerenciamento de energía, quita la marca de verificación .

________

Véase También

Modo Reserva

Desconecta  Energía

Botones de Prueba


Modo Reserva

Esta  opción  te permite establecer el tiempo de retraso de inactividad , en minutos , después de lo cual , el gerenciamento de energía Reserva surte efecto. El modo Reserva provee mínimo ahorro de energía pero provee  el tiempo de recuperación más rápido.

________

Véase También

Capacita Ahorro de Energía

Desconecta Energía

Botones de Prueba


Desconecta Energía

Esta opción te permite establecer el tiempo de retraso de inactividad, en minutos, después de lo cual su monitor es desconectado. El modo de energía desconectada provee el nivel más alto de ahorro de energía, pero el tiempo de recuperación puede ser tanto cuanto diez segundos para permitir que el monitor recaliente.

________

Véase También

Capacita Ahorro de Energía

Modo Reserva

Botones de Prueba


Botones de Prueba

Los botones de prueba te permiten verificar lo efecto de cada modo de ahorro de energía..

________

Véase También

Capacita Ahorro de Energía

Modo Reserva

Desconecta Energía


Llaves Expertas

Usted puede especificar una secuencia de llave experta para ejecutar una acción particular usando las opciones de Llave Experta.

Llaves Expertas pueden ser usadas para suavizar la pantalla, dar golpe de zoom, fijar el visor de puerta, y conectar el instantáneo entre varios visores de puerta .

________

Véase También

Capacita Llave Experta

Acción y Lista de Llave Experta

Añadir Llave Experta

Apagar Pantalla


Capacita Llave Experta

Para capacitar llaves expertas, esta opción debe ser verificada , si usted no desea usar las llaves expertas , quita la marca de verificación .

________

Véase También

Llaves Expertas

Acción & Lista de Llaves Expertas

Añadir Llave Experta

Apagar Pantalla


Acción & Lista de Llaves Expertas

La acción de Llaves Expertas coloca en lista las varias acciones disponibles y las tareas de las Llaves Expertas que usted ha hecho para cada uno de ellos . Para cambiar una tarea de llave experta, desplazar por la lista hasta la acción que usted desea asignar a la llave experta sea resaltada .

________

Véase También

Llaves Expertas

Capacita Llave Experta

Añade  Llave Experta

Apaga Pantalla


Apaga Pantalla

Esta llave experta apaga la pantalla .

________

Capacita la Llave Experta

Acción & Lista de Llave Experta

Añade Llave Experta

Apaga Energía


Añade Llave Experta

Este botón te permite asignar o cambiar una tarea de llave experta. Una secuencia de llave experta puede consistir de las llaves SHIFT, ALT y CTL , más cualquier una de las llaves de función .

________

Véase También

Llaves Expertas

Capacita Llave Experta

Acción & Lista de Llave Experta

Apaga Pantalla


Monitor

La función  DDC incorporada permite que  el  MediPro  interelacione con monitores Enchufa y Toca . El   MediPro interroga el su monitor por capacidades y coloca en lista las respuestas en la caja de información siempre que usted entrar en Ventanas o mantiene el tipo de monitor que usted seleccionó anteriormente .

________

Véase También

Centralización del Monitor

Índice de Reciclaje del Ordenador


Cursor

Clicando el rectángulo con el color deseado sobre la paleta, y clicando el botón "OK" o "Apply" , puede cambiar el hardware del cursor de color para  hacerlo resaltar sobre su pantalla .


Opciones

(solamente para Ventanas 3.x  )

El  MediPro provee a ti la flexibilidad para optimizar el desempeño de gráfico y video o para evitar algunos asuntos de compatibilidades por alguns parámetros dependientes de hardware. Para mejor desempeño, usted necesita verificar la mayoría de cajas de verificación. No obstante , en caso de usted tropezar con alguns problemas de compatibilidad , usted necesita inhabilitar uno o más parámetros .


Información del Producto

_____________________________________________________

Copyright 1996

Trantor Technology Inc. Taiwan,

Todos los derechos reservados

Tel : +886-2-9273219