Copyright: Copyright[C] Trantor Technology Inc. Taiwan
Citation: Citation


T_021640370001
MediPro

Allgemeine Einführung zum Anzeigekontrollwerkzeug

Installation

Einfache Anleitungen zum Installieren des MediPro

Konfiguration des  MediPro

Anweisungen zur korrekten Vorgehensweise beim Einrichten der Desktop-Umgebung

On-line-Hinweise

On-line-Hinweis

Produktinformation

Angaben über das Anzeigekontrollwerkzeug


MediPro

Der MediPro ist ein integrierter Utility-Satz, mit dem Ihre Grafik-Anzeigekarte für eine optimale Anwendung unter Microsoft Windows 3.x und Windows 95  konfiguriert und justiert werden kann.  Der MediPro besitzt eine Plug & Play-Unterstützung, eine Umschaltung des On-the-fly-Auflösungsvermögens, eine Abänderungsmöglichkeit der On-the-fly-Erneuergungsrate, eine Monitor-Zentrierung, einen Zeiger, dessen Farbe durch den Benutzer ausgewählt werden kann, sowie eine Vielzahl von weiteren produktiven und verbesserten Merkmalen.

•	Desktop

•	Monitor

•	Zeiger

•	DPMS

•	Hot keys

•	Optionen

•	Info.


Installation

Zum Installieren des MediPro und der Unterstützungsdateien muß das SETUP-Programm auf der Diskette des Windows Program Manager(Windows 3.x) oder des Start Menu(Windows 95) ausgeführt werden.  Das Setup-Programm wird die von Ihnen benutzte Windows-Version feststellen und das Media-Pro-Werkzeug, den Windows-Treiber und die Unterstützungsdateien  auf Ihre Festplatte kopieren, eine Program-Manager-Gruppe erstellen und das Anzeige-Manager-Programm des MediPro an die `Load'-Sektion der `win.ini'-Datei, die von Windows automatisch jedes Mal beim Starten neu geladen wird,  hinzufügen.  Das Setup-Programm fügt ebenfalls ein `Uninstaller'-Ikon auf die Programmgruppe hinzu, die zum Rückgängigmachen des Installierens dieser Funktion benutzt werden kann.


Konfiguration des MediPro

Klicken Sie das `S3 VManager'-Ikon auf der linken Seite (Windows 3.x) bzw. auf der rechten Seite (Windows 95) an und wählen Sie dann das `Display Control Panel'-Menu aus, oder klicken Sie das `Display Control Panel'-Menu in der Media-Pro-Programmgruppe zweimal an.  Das `Display Control Panel'-Programm wird eröffnet.  Sie können danach mit den folgenden Vorgehens- weisen zur Konfiguration die optimale Desktop-Umgebung selbst einstellen.

1. Den mit Monitor bezeichneten Dialogkasten anklicken, um diesen zu öffnen.  Dann `DDC detect' (Windows 3.x) oder `Select Monitor' (Windows 95) anklicken, um zu den Informationen über den Monitor zu gelangen.  Falls Sie einen Plug `n Play-Monitor besitzen, werden der Name des Herstellers des Monitors und die Modellbezeichnung durch MediPro angezeigt sowie sämtliche verfügbaren Auflösungen mit der maximalen Vertikal-Erneuerungsrate, die von Ihrem Monitor unterstützt werden kann, aufgelistet. Falls Ihr Monitor den Plug `n Play nicht unterstützt, können Sie das Monitor-Modell auswählen, das Sie benutzen (falls Sie unter Windows 95 arbeiten).  Der MediPro wird die Vorbesichtigungsfunktion auf jeden Fall zur Verfügung stellen, um eine Anzeige außerhalb der Synchronisation zu verhindern, die durch eine falsche Vertikal-Erneuerungsrate oder durch ein falsches Auflösungsvermögen, die in dem mit Display bezeichneten Dialogkasten ausgewählt wurde, verursacht wurde.

2. Den mit Display bezeichneten Dialogkasten anklicken, um die unterschiedlichen Desktop-Umgebungen einzustellen. Falls Sie einen Monitor, eine Taste, unter dem Dialogkasten `Refresh Rate', die mit der Unterschrift `Load PnP monitor Erneuerungsraten' oder ` Load selected monitor refresh Erneuerungsraten' angezeigt werden, klicken Sie auf diese Taste, um die Erneuerungsrate für jeden Modus im Dialogkasten "Refresh rate' auf den neusten Stand zu bringen.  Diese Erneuerungsratenwerte stellen die maximalen Erneuerungsraten dar, die von Ihrem Monitor unterstützt werden können und sie können problemlos angewendet werden. Sie können jedoch noch immer eine höhere Erneuerungsrate auswählen, falls dies gewünscht wird.  Der MediPro bietet eine `Preview'-Funktion (siehe unten) an, bei der, falls Ihr Monitor einige Kombinationen von Auflösung und Erneuerungsrate nicht unterstützen kann, durch die einfache Betätigung der `Enter'-Taste oder der Leertaste oder ein Abwarten von 15 Sekunden die ursprünglichen Justierungen wieder hergestellt werden.  Sie können dann das gewünschte Auflösungsvermögen*, die Farbintensität und die Schriftgröße* auswählen sowie die gewünschte Vertikal-Erneuerungsrate* von der Combo-Liste der von Ihnen ausgewählten Auflösung aussuchen.  Klicken Sie dann "OK" oder "Apply" an, um die Desktop-Konfiguration zu beenden.

3. Nachdem Windows auf die neuen Justierungen umgeschaltet wurde, erscheint die Nachricht `Reconfirm' (Wiederbestätigung) im MediPro-Dialogkasten.  Klicken Sie dann "OK" an, um die neue Auflösung und/oder die Erneuerungsrate des Desktop abzuspeichern, da sonst die Justierung durch entweder das Anklicken von "Cancel" (Standard-Option) oder durch die Betätigung der `Enter'- oder der Leertaste oder nach einem Abwarten von 15 Sekunden automatisch wieder auf die ursprüngliche abgeändert wird.

   Vergessen Sie beim Abändern Ihres Schirmes auf eine höhere Auflösung oder auf eine höhere Erneuerungsrate, und das Windows kann nicht richtig erscheinen, nicht, daß durch Betätigung der `Enter'- oder der Leertaste oder nach Abwarten von 15 Sekunden die ursprünglichen Justierungen Ihres Windows wieder hergestellt werden.

4. Den mit Monitor bezeichneten Dialogkasten anklicken, um die Anzeige zu justieren.  Sie können die Anzeige in die Mitte des Schirmes einstellen, indem Sie die vier Tasten in der Monitor Centering-Funktion anklicken. Der MediPro stellt Ihnen bei der Überprüfung der gegenwärtigen Vertikal-Erneuerungsrate ebenfalls die Compute Refresh Rate-Utility zur Verfügung.   Nach dieser Einstellung auf "Apply" oder "OK" klicken, um die letzten Justierungen abzuspeichern.  Beim nächsten Einschalten dieses Modus' wird der MediPro die Zentrierung der Anzeige auf dem Schirm automatisch einstellen.

5. Auf den mit Zeiger bezeichneten Dialogkasten klicken, um die gewünschte  Farbe des Hardware-Zeigers einzustellen.

6. Auf den mit DMPS bezeichneten Dialogkasten klicken, um den Zeit-Slot für jeden Energiesparmodus einzustellen.

7. Zum gefälligen Gebrauch kann die Auflösung on-the-fly oder der Schirm direkt ausgeschaltet werden, falls Sie die Hotkeys-Funktion einschalten und einige Kombinationstasten für jede aufgelistete Funktion bestimmen.

Hinweis :  * Es wird empfohlen, für eine Auflösung von höher

                  als 1024x768 eine große Schrift auszuwählen.

            * Eine höhere Vertikal-Erneuerungsrate ist für Ihre Sicht

  besser geeignet als eine niedrige.

* Beim Gebrauch eines 14- oder 15-Zoll-Monitors wird

  ein Auflösungsvermögen von 800x600 empfohlen.

* Beim Gebrauch eines 17-Zoll-Monitors wird ein Auflösungs-

  vermögen von 1024x768 empfohlen.


On-line-Hinweise

Bei der Bedienung des MediPro werden unten auf dem Schirm stets Hinweise sichtbar, die beim Bewegen des Zeigers über die verschiedenen Ikonen abgeändert werden.  Diese Hinweise beschreiben den Zweck und die Funktion eines jeden Ikons.


Information

Dieses Windows zeigt das Auflösungsvermögen und die Farbintensität der gegenwärtigen Desktop-Justierung, das Grafik-Chipset, die Versionen des BIOS- und des Windows-Treibers sowie die totale Videospeicherkapazität Ihrer Grafik-Karte an.


DPMS

Die DPMS-Gruppe zeigt die gegenwärtigen Justierungen des Power Management an.  Die Werte des Inactivity Time-Out werden für das Standby, Suspend und das Ausschalten angezeigt.  Diese Justierungen können durch Anklicken des DPMS-Ikons eingestellt werden.

Die Funktionen des Anzeige-Power-Management funktionieren in Verbindung mit den mit dem EPA Energy Star entsprechenden Monitoren.  Der DPMS-Schirm ermöglicht ein Einschalten, Konfigurieren und Testen dieser Funktionen.

Einschalten der Energiesparfunktion

Standby-Modus

Ausschalten

Test Button


Rechner Erneuerungsrate

Beim Anklicken der `Rechner Erneuerungsrate'-Taste wird MediPro versuchen, die gegenwärtige Erneuerungsrate in Hz festzustellen.


Monitor-Zentrierung

Die Ikonen zur Einstellung des Schirmes ermöglichen die Justierung der Position der Bilder auf Ihrem Monitor, ohne daß diese dabei durch die Regler des Monitors von Hand eingestellt werden müssen.  Die von Ihnen ausgeführten Justierungen werden dann im MediPro nach Anklicken von "OK" oder "Apply" abgespeichert.


HotKey-Liste
HotKey Liste

Die HotKey-Liste bietet eine schnelle Gedächtnisstütze der den Hotkeys durch Ihnen zugeordneten Aufgaben an.  Diese können durch Anklicken des Hotkey-Ikons abgeändert werden.


Desktop

Der Desktop-Dialogkasten ermöglicht eine Konfiguration der Desktop-Größe, der Farbintensität, der Schriftgröße und der Erneuerungsrate.

________

Siehe auch

Desktop-Größe

Farben

Schriftgröße

Erneuerungsraten

Laden der PnP-Erneuerungsraten


Desktop-Größe

Die Desktop-Auflösung kann durch die Option der Desktop-Größe ausgewählt werden.  In der folgenden Tabelle sind die Auflösungsvermögen und die Far-ben aufgelistet, die für die unterschiedlichen Videospeichergrößen unterstützt werden können.

1M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x8 bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

 2M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1280x1024x8 bpp

1600x1200x8 bpp

4M

640x480x8 bpp

800x600x8 bpp

1024x768x8 bpp

1152x864x 8bpp

640x480x16 bpp

800x600x16 bpp

640x480x24 bpp

1024x768x16 bpp

1024x768x32 bpp

1280x1024x8 bpp

1280x1024x16 bpp

1600x1200x8 bpp

________

Siehe auch

Farben

Schriftgröße

Erneuerungsraten

Laden der PnP-Erneuerungsraten


Farben

Die verfügbaren Farboptionen sind von der Desktop-Größe und der Größe des installierten Speichers abhängig und bestimmen die Anzahl Farben, die für die Anzeige auf dem Schirm zur Verfügung stehen.

________

Siehe auch

Desktop-Größe

Schriftgröße

Erneuerungsraten

Laden der PnP-Erneuerungsraten


Schriftgröße

Mit dieser Option kann die Schriftgröße ausgewählt werden, die Windows für die System-Menus und -Mittel benutzen wird.

________

Siehe auch

Desktop-Größe

Farben

Erneuerungsraten

Laden der PnP-Erneuerungsraten


Erneuerungsraten

Mit dieser Option können die Einstellungen der Erneuerungsrate für jeden Anzeige-Modus justiert werden.  Die schnelleren Erneuerungsraten führen dabei weniger zur Ermüdung der Augen dank der Unterdrückung des Flimmerns auf dem Schirm.

________

Siehe auch

Desktop-Größe

Farben

Schriftgröße

Laden der PnP-Erneuerungsraten


Laden der PnP-Erneuerungsraten

Mit dieser Taste werden die maximalen Erneuerungsraten für sämtliche Auflösungen geladen, die durch den DDC-Monitor oder durch den von Ihnen ausgewählten Monitor ausfindig gemacht worden sind.  Im allgemeinen funk- tionieren diese Erneuerungsraten ohne Probleme.  Diese Erneuerungsraten dienen lediglich als empfohlene Raten.  Sie können eine unterschiedliche Erneuerungsrate auswählen, falls dies gewünscht wird.

________

Siehe auch

Desktop-Größe

Farben

Schriftgröße

Erneuerungsraten


Einschalten der Energiesparfunktion

Zum Einschalten der Energiesparfunktion muß diese Option überprüft werden.  Falls die Energiesparfunktion nicht eingeschaltet werden soll, muß diese Prüfsymbol entfernt werden,

________

Siehe auch

Standby-Modus

Ausschalten

Prüftasten


Standby-Modus

Mit dieser Option kann die Inaktivitäts-Verzögerungszeit in Minuten eingestellt werden, nach der das Standby-Power-Management aktiviert wird.  Der Standby-Modus ermöglicht nur eine minimale Energiesparfunktion, weist aber die kürzeste Wiederherstelldauer auf.

________

Siehe auch

Einschalten der Energiesparfunktion

Ausschalten

Prüftasten


Ausschalten

Mit dieser Option kann die Inaktivitäts-Verzögerungszeit in Minuten eingestellt werden, nach der Ihr Monitor ausgeschaltet wird.  Der Ausschalt-Modus ermöglicht die höchste Energiesparfunktion, aber die Wiederherstelldauer kann bis zu zehn Sekunden dauern, um den Monitor erneut aufzuwärmen.

________

Siehe auch

Einschalten der Energiesparfunktion

Standby-Modus

Prüftasten


Prüftasten

Mit den Prüftasten kann die Wirkung jedes Energiesparmodus' überprüft werden.

________

Siehe auch

Einschalten der Energiesparfunktion

Standby-Modus

Ausschalten


HotKeys

Zum Ausführen einer besonderen Arbeitsweise kann durch Benutzung der Hotkey-Optionen eine Hotkey-Reihenfolge bestimmt werden.  Die Hotkeys dienen zum Einstellen des Schirms, schärferen Darstellen, Aufziehen, Schließen des Sichtöffnung und zum Schalten zwischen unterschiedlichen gestützten Sichtöffnungen.

________

Siehe auch

Einschalten der Hotkeys

Funktion & Hotkey-Liste

Anfügen eines Hotkeys

Ausschalten des Schirmes


Einschalten der Hotkeys

Um die Hotkeys einzuschalten muß diese Option überprüft werden.  Entfernen Sie das Prüfsymbol, falls die Hotkeys nicht angewendet werden sollen.

________

Siehe auch

HotKeys

Funktion & Hotkey-Liste

Anfügen eines Hotkeys

Ausschalten des Schirmes


Funktion & Hotkey-Liste

Auf der Funktionsliste der Hotkeys werden die verschiedenen verfügbaren Funktionen sowie die von Ihnen den Hotkeys zugeteilten Aufgaben aufgelistet.  Um eine Aufgabe eines Hotkeys abzuändern, fahren Sie mit dem Zeiger durch diese Liste, bis die Funktion durch den Balken auf der Liste hervorgehoben wird, die dem HotKey zugeteilt werden soll.

________

Siehe auch

HotKeys

Einschalten der Hotkeys

Anfügen eines Hotkeys

Ausschalten des Schirmes


Ausschalten des Schirmes

Durch diesen Hotkey wird der Bildschirm geleert.

________

Siehe auch

Einschalten der Hotkeys

Funktion & Hotkey-Liste

Anfügen eines Hotkeys

Ausschalten


Anfügen eines Hotkeys

Mit dieser Taste kann die Aufgabe einem Hotkey zugeteilt oder abgeändert werden.  Eine Hotkey-Reihenfolge kann aus den Tasten SHIFT, ALT und CTL und aus eine der Funktionstasten bestehen.

________

Siehe auch

HotKeys

Einschalten der Hotkeys

Funktion & Hotkey-Liste

Ausschalten des Schirmes


Monitor

Die integrierte DDC-Funktion ermöglicht es dem MediPro, mit den Plug `n Play-Monitoren zu arbeiten.  Beim jeweiligen Eintreten in Windows fragt MediPro Ihren Monitor nach den Kapazitäten und listet die Antworten im Monitor-Informationskasten auf oder behält das im voraus durch den Benutzer ausgewählte Monitormodell bei.

________

Siehe auch

Monitor-Zentrierung

Rechner Erneuerungsrate


Zeiger

Durch Anklicken des Farbrechtecks der gewünschten Farbe auf der Palette und durch nachfolgendes Klicken auf die Tasten "Ok" oder "Apply" kann die Farbe des Hardware-Zeigers abgeändert werden, um diesen auf Ihrem Schirm deutlicher erscheinen zu lassen.


Optionen

(nur für Windows 3.x)

Der MediPro stellt Ihnen die Flexibilität zur Verfügung, um die Grafik- und die Videoleistung zu erhöhen, oder um bestimmte Kompatibilitätsprobleme, die durch bestimmte von der Hardware abhängigen Parameter verursacht werden, zu vermeiden.  Um die beste Leistung zu erzielen, überprüfen Sie die meisten Prüfkästen.  Falls jedoch Kompatibilitätsprobleme auftreten, müssen  ein oder mehrere Parameter ausgeschaltet werden.


Produktinformation

_____________________________________________________

Copyright 1996

Trantor Technology Inc. Taiwan,

Alle Rechte vorbehalten.

Tel : +886-2-9273219