Copyright: ® Matrox Graphics Inc. Help Rev.2, 96/08/19
Citation: ® Matrox Graphics Inc.,  MGA Panel Help Rev.2 (Alle rettigheder forbeholdes).


  Indhold

Klik på en grøn tekst nedenfor for at få yderligere oplysninger.

MGA Panel

Fanen Om

Fanen Konfiguration

Fanen Monitor

Fanen Information

Fanen PowerDesk


Konfiguration

  Fanen Konfiguration

På Konfiguration-arket konfigurerer du 3D-alternativerne og vælger sprog til MGA-Panelet.

3D:

3D-alternativerne styrer det 3D-modul, der fulgte med MGA-driveren til  Windows NT. OpenGl-applikationer kalder 3D-modulet op for at give 3D-hardwareacceleration.

Gruppeboksen til 3D-alternativer indeholder følgende:

1. Z-buffer:

Dette er et basis 3D-alternativ, der muliggør gengivelse af 3D-objekter med hardwareacceleration.

2. Dobbelt buffer:

Dette er et andet 3D-alternativ, der giver jævn animation, når 3D-objekter manipuleres.

3. Sub-pixel præcision:

Kun til Windows NT, version 3.50 og 3.51. Dette er et avanceret 3D-alternativ, der højner kvaliteten af 3D-gengivelser. Når Sub-pixel præcision er aktiveret, tager gengivelsen længere tid. I Windows NT, version 4.0 er denne indstilling altid tilgængelig og aktiveret, hvorfor afkrydsningsfeltet ikke vises.

Når Sub-pixel præcision er deaktiveret, kan der forekomme uønskede artefakter i kanten af 3D-objekter.

Du skal Gemme  og genstarte systemet, før ændringer i 3D-alternativer træder i kraft.

Ikke alle skærmmodes understøtter 3D-hardwareacceleration. Klik på knappen List 3D-modes (kun til Windows NT, version 3.50 og 3.5) for at se hvilke skærmmodes, der understøtter de valgte alternativer, eller se på skemaerne i afsnittet nedenfor, »3D-opløsninger og -modes«.

Det er ikke muligt at forudsige 3D- kapaciteten under Windows NT 4.0, fordi off-screenhukommelsen er styret på vinduesbasis, når områderne til Z-buffer og baggrundsbuffer allokeres. Det kan f.eks. ske, at et lille vindue får tilstrækkelige off-screen-ressourcer på et 2 MB kort, mens et 8 MB kort, der viser flere vinduer, kan opbruge alle systemressourcerne og efterlade nogle vinduer uden 3D-acceleration.

Hvis den aktuelle skærmmode ikke understøtter de ønskede 3D-alternativer, skal du ændre opløsning eller pixeldybde gennem Windows NT Kontrolpanel -display . Bemærk, at OpenGL-applikationen godt kan køre (vha. 3D-emuleringssoftware), selv om 3D-hardwareacceleration ikke er tilgængelig.

Sprog:

De sprog, der understøttes af den pågældende version af MGA-Panelet står opført her. Vælg det ønskede sprog, klik på Gem, og genstart dernæst MGA-Panelet for at se det nye sprog.

Læs også følgende emne:

3D-opløsninger og -modes


3D-opløsninger og -modes

Matroxkortet allokerer dobbelbuffer- og Z-bufferhukommelse fra WRAM eller SGRAM, der er installeret på kortet, hvilket resulterer i reduktion af tilgængelige opløsninger og pixeldybder. Bemærk, at 3D kun er til rådighed i 15-, 16- og 32-bits pixeldybder.

Skemaet nedenfor angiver hvilke modes, der har 3D-kapacitet: Z-buffer (Z), dobbelt buffer (DB) eller begge (DBZ). Når der står »NA« i en kolonne, betyder det, at denne kombination af opløsning og farver slet ikke understøttes, mens »Ingen 3D« betyder, at denne mode ingen af de ovenstående alternativer har.

Disse skemaer viser kun de opløsninger, der er til rådighed i en enkeltskærmopsætning. I en opsætning med flere skærme får du flere kombinationer af disse basis opløsninger. Brug knappen List 3D-modes  til at vise en komplet liste over de modes, der er til rådighed til den aktuelle opsætning.

2 MB kort

Opløsning	15 bpp (32 K farver)	16 bpp (64 K farver)	32 bpp (16 M farver)
640 x 480	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z
800 x 600	Z,DB	Z,DB	Ingen 3D
1024 x 768	Ingen 3D	Ingen 3D	NA
1152 x 864	Ingen 3D	Ingen 3D	NA
1280 x 1024	NA	NA	NA
1600 x 1200	NA	NA	NA
4 MB kort

Opløsning	15 bpp (32 K farver)	16 bpp (64 K farver)	32 bpp (16 M farver)
640 x 480	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ
800 x 600	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB
1024 x 768	Z,DB	Z,DB	Ingen 3D
1152 x 864	Z,DB	Z,DB	Ingen 3D
1280 x 1024	Ingen 3D	Ingen 3D	NA
1600 x 1200	Ingen 3D	Ingen 3D	NA
8 MB kort

Opløsning	15 bpp (32 K farver)	16 bpp (64 K farver)	32 bpp (16 M farver)
640 x 480	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ
800 x 600	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ
1024 x 768	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ
1152 x 864	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z,DB
1280 x 1024	Z,DB,DBZ	Z,DB,DBZ	Z
1600 x 1200	Z,DB	Z,DB	NA


  Fanen PowerDesk

På PowerDesk-arket kan du aktivere den flydende Quick Access-værktøjslinie (ikke tilgængelig i Windows NT, version 3.50) og aktivere og konfigurere fire genvejstaster til MGA Panelet. Klik på afkrydsningsfeltet Aktiver genvejstast  i en gruppeboks for at aktivere denne funktion. Du kan vælge en særlig genvejstast til en funktion på en rullemenu i hver enkelt gruppeboks. Standard er, at alle genvejstaster er deaktiverede. Hver enkelt funktion er forklaret nedenfor. Klik på en grøn tekst nedenfor for at få yderligere oplysninger.

Gruppeboksen PixelTOUCH

Gruppeboksen CenterWINDOW

Gruppeboksen MGA Panel

Gruppeboksen Skærmindstillinger

Afkrydsningsfeltet Quick Access


PixelTOUCH-zoomn.
PixelTOUCH

PixelTOUCH giver hardwareaccelereret zoomning og panorering. Du kan zoome ind ved at trykke på den (aktiverede) genvejstast til PixelTOUCH eller ved at klikke på forstørrelsesglasknappen »+« i Quick Access. Hvis du trykker på genvejstasten til PixelTOUCH flere gange, skifter skærmen i en cyklus mellem tre zoom-faktorer ( x1, x2, x4, x1,...). Hvis du bruger forstørrelsesglasknapperne i Quick Access, gråtones knappen »+« ved maksimumsforstørrelse, og kun knappen »-« virker da. Bemærk, at x4-zoomning ikke er til rådighed ved opløsninger på 800 x 600 eller derunder.

Når genvejstasten til PixelTOUCH  er aktiveret, kan du bruge den til at ændre zoom-faktoren på stedet. Zoomning centreres over den aktuelle musposition. Denne funktion kan være nyttig til retouchering og til at inspicere en del af et stort, højopløsningsbillede på nært hold.

Panorering:

Når du zoomer ind på et billede, kan du ikke se hele billedet. Hvis du vil se de skjulte dele, når du er på en zoom-faktor over 1, skal du flytte musmarkøren til kanten af skærmbilledet; billedet vil da panorere i den retning.

Flere skærme:

I en konfiguration med flere skærme, er PixelTOUCH-zoomning kun aktiv på den skærm, hvor markøren er. Når du flytter markøren til en anden skærm, overtager den nye skærm zoom-faktoren, og den tidligere skærm går tilbage til zoom-faktor x1.


CenterWINDOW

Brug af genvejstasten:

Når du trykker på den (aktiverede) genvejstast til CenterWINDOW, bliver det aktive vindue centreret på skærmen.

Flere skærme:

Hvis du trykker på genvejstasten til CenterWINDOW igen, centreres det aktive vindue på den næste skærm (monitor). Trykkes der på den igen, flytter vinduet til midten af næste skærm osv. i en cyklus.

Brug af Quick Access:

CenterWINDOW kan også kaldes op fra Quick Access, men aktionen foregår på en anden måde. Klik på knappen til højre for zoom-knapperne. Der vises en liste over alle de programmer, der for tiden kører under Windows skrivebord, og du kan vælge hvilket program, der skal centreres. Minimerede programmer kommer ikke på listen.


Skærmindstillinger
Genvejstast til Skærmindstillinger

Når du trykker på den (aktiverede) genvejstast til Skærmindstillinger, kommer Windows NT Kontrolpanel-display frem på den aktive skærm, således at du hurtigt kan ændre opløsning og pixeldybde.


Genvejstast til MGA Panel

Når du trykker på den (aktiverede) genvejstast til MGA Panel, vises MGA-panelvinduet. Du kan der vælge en af fanerne, så du hurtigt og let kan ændre konfigurationen.


Quick Access

Aktiver dette afkrydsningsfelt for at få den flydende Quick Access-værktøjslinie på dit skærmbilledområde. Quick Access giver øjeblikkelig adgang til funktioner, såsom PixelTOUCH (zoomning) og CenterWINDOW (centrering af et applikationsvindue), og kan også starte programmet MGA Panel.

I Windows NT 3.50 findes Quick Access-ikonen i gruppen Start, og du skal bruge genvejstasterne til at kalde kommandoerne. Den flydende værktøjslinie er ikke tilgængelig i Windows NT, version 3.50.

Quick Access-knapper:

Zoom ind og ud:

CenterWINDOW:

Kald MGA-Panelet:


  Fanen Om

Vælg fanen Om  for at se information om:

  MGA-panelversionen

 Windows NT-driverversionen

  Den aktuelle skærmopløsning

  Den aktuelle pixeldybde

  Den aktuelle opdateringshastighed

  Om 3D acceleration er til rådighed i den aktuelle mode (kun til Windows NT, version 3.50 og 3.5). I Windows NT 4.0 oplyser statusrapporten for 3D-acceleration, at 3D er 'aktiveret', men det betyder ikke nødvendigvis, at den er 'tilgængelig'. Hvis du kører i 8- eller 24-bits tilstand, oplyser statusrapporten, at 3D-acceleration er 'Ikke tilgængelig i den aktuelle pixeldybde'.

Hav venligt denne information ved hånden, hvis du henvender dig til vor Tekniske support ang. et bestemt problem.

I en konfiguration med flere kort, vises opdateringshastigheden for hver monitor og starter med kort »1«. En opdateringshastighed på 60 Hz kan betyde, at der endnu ikke er valgt monitor.

3D-acceleration er til rådighed, hvis alle følgende betingelser opfyldes:

1.	Dobbelt buffer- og/eller Z buffer-omskifterne er aktiverede. (Se fanen »Konfiguration«)

2.	Den aktuelle pixeldybde understøtter 3D (dvs. 15, 16 eller 32 bpp).

3.	Der er tilstrækkelig indbygget hukommelse i den aktuelle skærm-mode til at akkommodere det anmodede understøttelsesniveau til 3D.

Hvis du vælger 3D-alternativer, og betingelserne i punkt 2 eller 3 ikke er opfyldt, vil det blive angivet, at 3D »ikke til rådighed i den aktuelle mode«.

Læs også følgende emne:

3D-opløsninger og -modes


  Fanen Information

Vælg fanen Information  for at se følgende information om hver enkelt kort:

  Korttype, ID-nummer og serienummer

  Version af grafikchip

  RAMDAC-hastighed (175 MHz, 220,...)

  VGA BIOS-version

  Korthukommelsesmapning

Hav venligt denne information ved hånden, hvis du henvender dig til vor Tekniske support ang. et bestemt problem.

I nederste venstre hjørne kan du klikke på en knap til det kort, du vil have oplysninger om. Der er en knap for hvert kort i systemet, selv om den aktuelle konfiguration ikke benytter alle kortene.

Den lille bitmap nederst til højre på siden angiver hvilke kort, der er i brug. Når der er flere kort i brug, viser dette vindue skrivebordets layout (horisontalt eller vertikalt).


  Fanen Monitor

På arket Monitor vælger du den korrekte indstilling for skærmen(e). Du skal først vælge kortnummeret for den monitor, der skal konfigureres, og dernæst vælge en monitorfil på listen og klikke på Gem.

Du skal genstarte systemet, før ændringer i en monitorfil træder i kraft.

MGA-driveren understøtter plug and play (VESA DDC) monitorer. Driveren tester, om DDC er til rådighed ved opstart, og benytter faktisk DDC-indstillingerne som standard. I det tilfælde står der »DDC-type monitor« øverst på monitorlisten. Vi anbefaler, at du vælger den, men du kan også omgå DDC ved at vælge en anden monitor på listen. Bemærk, at DDC-monitorer sandsynligvis ikke returnerer indstillinger for 1152 x 864-opløsning, og hvis det er tilfældet, er denne opløsning ikke til rådighed.

Hvis DDC ikke er til rådighed, er standard opdateringshastigheden 60 Hz, og der står »Ukendt monitor (60 Hz)« øverst på listen. Når du installerer et nyt kort i systemet, skal du sørge for at forbinde det til en ekstra monitor, før du genstarter systemet, ellers kan driveren ikke registrere tilstedeværelse af DDC (hvis den forefindes).

Vor omfattende liste understøtter mange populære monitorer. Hvis den pågældende DDC-type monitor ikke er på listen, skal du vælge en af de generiske VESA-monitorer med samme maksimumsopløsning som den pågældende monitor.