Índice

Este arquivo de Ajuda aborda os tópicos listados a seguir. Clique em um tópico para obter informaçõe de ajuda.

Arquivos Necessários para Usar o Guest

Como Carregar o Guest

O que é o Guest?

Opções Avançadas de Carregamento

Requisitos de Sistema para o Guest

Resolver Problemas que Podem Ocorrer ao Usar o Guest

Usar o Guest como um Driver Permanente

Usar o Guest em Outros Sistemas

Imprimir Informações de Ajuda

Para obter Ajuda da Ajuda, Pressione F1


O que é o Guest?

Guest é um programa de driver portátil que lhe permite usar uma unidade Zip ou Jaz externa em um computador sem precisar instalar de forma permanente o driver Iomega ou o software Tools. Há versões do Guest para os sistemas Macintosh e PC. O Guest para PCs, compatíveis com o padrão IBM executando o Windows 3.1 e/ou DOS, encontra-se descrito neste arquivo de ajuda. Se quiser usar a sua unidade em um PC executando o Windows 95 ou em um Macintosh, consulte Usar o Guest em Outros Sistemas.

Quando você executa o GUEST.EXE, o driver do Guest é carregado na memória do computador e permanece lá até que o computador seja reinicializado. Enquanto o Guest estiver na memória, ele diz ao computador como conversar com a sua unidade e fornece uma letra de unidade à unidade. O Guest permite-lhe ler arquivos a partir dos discos Zip ou Jaz e gravar arquivos nos discos Zip ou Jaz.

Você pode usar o Guest para suportar outras unidades Iomega incluindo unidades Bernoulli e unidades SCSI removíveis não-Iomega, como as unidades SyQuest.

Veja também:

Como Carregar o Guest

Requisitos de Sistema para o Guest

Usar o Guest como um Driver Permanente


Requisitos de Sistema para o Guest

Para executar o GUEST.EXE, você precisa de uma versão compatível do Windows e/ou DOS.

•	As versões compatíveis do Windows incluem Windows 3.1 ou 3.11, e Windows para Workgroups 3.1 ou 3.11.

•	Versões compatíveis do DOS incluem MS-DOS, versão 5.0 ou superior, e PCDOS, versão 6.0 ou superior. Para verificar a sua versão do DOS, use o comando DOS VER.

•	A unidade que você deseja que o Guest suporte deve estar conectada ao computador antes de o Guest ser carregado.

Veja também:

Como Carregar o Guest


Como Carregar o Guest

Use o procedimento abaixo para carregar o Guest em um PC executando o Windows .1 e/ou DOS:

1.	Conecte a sua unidade ao computador de acordo com as instruções no Guia de Instalação da sua unidade.

2.	Coloque o disquete "Install" para Windows/DOS na unidade de disco flexível do computador.

3.	Se estiver usando o Windows, você PRECISA sair do Windows antes de carregar o Guest. Selecione Sair no menu Arquivo do Gerenciador de Programas e clique em OK para terminar a sessão do Windows.

4.	No prompt do DOS, digite a:Guest (se o disquete "Install" estiver na unidade a:) ou b:Guest (se o disquete Install estiver na unidade b:), em seguida pressione a tecla Enter. Após o Guest ser carregado, você poderá reiniciar o Windows.

Caso se deparar com um problema, consulte Solucionar Problemas neste arquivo de ajuda. (As informações neste arquivo de ajuda também podem ser encontradas no arquivo de texto GUESTHLP.TXT, no disquete Install para Windows/DOS.)

Para obter informações sobre como imprimir estas instruções, consulte Imprimir as Informações da Ajuda.

Veja também:

Arquivos Avançados para Usar o Guest

Opções de Carregamento Avançadas

Requisitos do Sistema para o Guest

Usar o Guest em um Macintosh

Usar o Guest sob o Windows 95


Opções de Carregamento Avançadas

Carregamento Expresso do Guest

Carregar o Guest na Memória Superior

Designar Letras de Unidade Específicas com o GUEST.EXE


Carregar o Guest na Memória Superior

O Guest pode ser carregado na memória superior usando o comando DOS LOADHIGH, desde que um gerenciador de memória expandida (por exemplo, EMM386, QEMM, BLUEMAX ou 386MAX) esteja carregado no computador. Consulte o seu Guia do Usuário do DOS para obter informações detalhadas sobre como usar o comando LOADHIGH.

Veja também:

Carregamento Expresso do Guest

Arquivos Necessários para Usar o Guest


Carregamento Expresso do Guest

Toda vez que o driver Guest é carregado, ele deve carregar também um gerenciador ASPI para que possa se comunicar com a sua unidade (Zip ou Jaz) através do adaptador host SCSI do computador. Para dar ao Guest a flexibilidade necessária para usar diversos adaptadores host, o disquete Install para Windows/DOS inclui um conjunto completo de gerenciadores ASPI da Iomega. À medida que o Guest é carregado, ele tenta carregar cada gerenciador ASPI até encontrar aquele que irá permitir conversar com a sua unidade.

O Guest pode ser carregado mais rapidamente se não precisar usar este processo de tentativa

e erro para encontrar o gerenciador ASPI correto. Se usar o Guest normalmente com um ou dois adaptadores host específicos, edite o arquivo GUEST.INI e cancele os gerenciadores ASPI que você não precisa. Feito isto, o Guest tentará carregar apenas os gerenciadores ASPI para os adaptadores que você mais usa.

Use o procedimento a seguir para personalizar o seu arquivo GUEST.INI:

Passo 1: Copie todos os arquivos no disquete "Install" para Windows/DOS em um outro disco.

O disquete "Install" está protegido permanentemente contra gravação; portanto, para editar o arquivo GUEST.INI e usar o novo arquivo para executar o programa Guest, você precisa copiar os arquivos em um outro disco. Você pode copiar os arquivos em um outro disquete ou em um disco rígido onde você estará usando o programa Guest. Se precisar de instruções sobre como copiar arquivos, consulte a documentação que acompanha os programas Windows ou DOS.

Passo 2: Use um editor de textos para abrir o arquivo GUEST.INI.

Localize o arquivo GUEST.INI na sua cópia do disquete "Install". O arquivo GUEST.INI é um arquivo de texto; portanto, você pode usar o Notepad no Windows, o programa DOS EDIT  ou qualquer outro editor de textos ASCII para editá-lo.

Passo 3: Identifique a linha do gerenciador ASPI que o Guest precisa carregar para suportar a sua  unidade.

Por exemplo, se você usa normalmente o Guest quando a sua unidade está conectada a um adaptador PC1616 da Iomega, o programa Guest precisa carregar a linha "ASPI=ASPI1616.SYS".  Use a tabela abaixo para ajudá-lo a identificar a linha do gerenciador ASPI que você precisa carregar:

Adaptador Iomega	Gerenciador ASPI

Acelerador SCSI de Zoom do Zip	ASPIPC16.SYS

Adaptador PC1600 	ASPIPC16.SYS

Adaptador PC1616	ASPI1616.SYS

Adaptador Zip Card PCMCIA SCSI	ASPIPC16.SYS

Jaz jet (modelo PC)	ASPI8DOS.SYS

Jaz jet ISA	ASPIPC16.SYS

Jaz jet PCI (modelo PC/Mac)	ADVASPI.SYS

Jaz Traveller	ASPIPPM1.SYS or ASPIPPM2.SYS

        Unidade Zip de Porta Paralela	ASPIPPM1.SYS or ASPIPPM2.SYS

Unidade IDE Zip	ASPIIDE.SYS

        Unidade ATAPI Zip   	ASPIATAP.SYS

Passo 4: Cancele cada linha do gerenciador ASPI que NÃO precisa ser carregado colocando rem no início da linha.

Para o exemplo em que o Guest é normalmente usado quando a unidade Zip ou Jaz está conectada a um adaptador PC1616 da Iomega, você precisaria cancelar as linhas do gerenciador ASPI, exceto a linha  ASPI1616.SYS :

ASPI=ASPI1616.SYS  /SCAN  /INFO

rem ASPI= ASPIIDE.SYS  /INFO  /SCAN

rem ASPI=ADVASPI.SYS

rem ASPI=ASPI8DOS.SYS  /D

rem ASPI=ASPIPC16.SYS /SCAN  /INFO

rem ASPI=ASPIPPM1.SYS  /INFO  FILE=NIBBLE.ILM  SPEED= 1

rem ASPI=ASPIPPM2.SYS  /INFO  FILE=NIBBLE2.ILM  SPEED= 1

Passo 5: Salve as mudanças no arquivo GUEST.INI e saia do editor de textos.

Se estiver usando um editor que tenha diversos formatos, certifique-se de gravar o arquivo GUEST.INI como texto ASCII ou DOS.

OBS.: Se, posteriormente, você precisar usar um gerenciador ASPI que tenha sido cancelado, edite o GUEST.INI novamente e remova o rem do início da linha do gerenciador ASPI, ou use o disquete original Install para executar o Guest.

Referência do Gerenciador ASPI: Informações detalhadas para referência sobre os gerenciadores ASPI usados pelo driver Guest estão localizadas no Manual de Instalação Eletrônico para o software da sua unidade.

Para maiores informações sobre como imprimir essas instruções, consulte Imprimir Informações da Ajuda.

Tópicos relacionados:

Arquivos Necessários para Usar o Guest

Carregar o Guest na Memória Superior

Imprimir Informações de Ajuda


Designar Letras de Unidade Específicas com o GUEST.EXE

Se quiser, você poderá dizer ao driver do Guest para designar letras de unidade específicas adicionando a seguinte opção à linha de comando do GUEST.EXE no arquivo AUTOEXEC.BAT:

letter=[a primeira letra da unidade que você quer que o Guest use]

Por exemplo, a linha de comando a seguir diz ao Guest para designar g: como a letra de unidade para a primeira unidade que encontrar para suportar:

GUEST.EXE letter=g

Outras unidades suportadas pelo GUEST.EXE receberiam, então, letras de unidade em ordem alfabética após o G. (Ao suportar mais do que uma unidade, o GUEST.EXE designa letras de unidade na ordem do número de identificação do SCSI, do menor para o maior.)

OBS.:  Ao usar a opção Letter, você precisa ter uma instrução LASTDRIVE no arquivo CONFIG.SYS que especifica uma letra posterior no alfabeto que é usada com a opção Letter. Se o GUEST.EXE estiver suportando mais do que uma unidade, a instrução LASTDRIVE deve fornecer letras de unidade o suficiente para todas as unidades suportadas. Se você precisar de instruções detalhadas sobre como adicionar uma instrução LASTDRIVE no CONFIG.SYS, consulte a seção Solcuionar Problemas em Não há nenhuma letra de unidade disponível para a unidade.


Solucionar Problemas que Podem Ocorrer ao Usar o Guest

Esta seção descreve soluções para os seguintes problemas:

A unidade C: não está mais disponível

Letras de unidade repetidas

Não há letra de unidade disponível para a unidade

O Guest não designa uma letra de unidade à sua unidade

Usar o Guest com gerenciadores ASPI não-Iomega

Você quer usar uma letra de unidade diferente


O Guest não designa uma letra de unidade à sua unidade

Se você executar o programa Guest e ele lhe informar que nenhuma letra de unidade foi adicionada e, mesmo assim, você não conseguir acessar a sua unidade, pode ser uma indicação que o driver não foi capaz de localizar a unidade Zip ou Jaz. Isto é provavelmente devido a algum problema na instalação do hardware. Para obter informações detalhadas sobre detecção e solução de problemas de hardware, consulte o MANUAL.EXE que se encontra no disquete "Install".

Após verificar a instalação do seu hardware, execute o GUEST.EXE novamente.


Letras de unidade repetidas

Se aparecerem duas letras de unidade para uma única unidade do seu sistema após executar o GUEST.EXE, reinicialize o seu computador imediatamente. Usar uma unidade cuja letra de unidade esteja repetida pode resultar em perda de dados.

Após reinicializar o computador, não carregue o GUEST.EXE. Você não precisa usar o Guest para acessar a unidade neste sistema, porque uma letra de unidade já foi designada a ela.


Não há nenhuma letra de unidade disponível para a unidade

Se todas as letras de unidade disponíveis para unidades físicas estiverem em uso no sistema, o GUEST.EXE não conseguirá designar uma letra de unidade à unidade que você deseja suportar. Use o comando LASTDRIVE do DOS no arquivo CONFIG.SYS para aumentar o número de letras de uma unidade física. Por exemplo, adicionar a instrução LASTDRIVE=m ao CONFIG.SYS irá fornecer letras de unidade para dez unidades adicionais após a unidade C:. O procedimento a seguir inclui instruções detalhadas para editar o arquivo CONFIG.SYS.

Passo 1: Use um editor de textos para abrir o arquivo CONFIG.SYS.

Você pode usar o Notepad no Windows, o programa DOS EDIT ou qualquer outro editor de textos ASCII. O arquivo CONFIG.SYS é um arquivo de texto localizado no diretório raiz na unidade de inicialização do computador ( C : ).

Passo 2: Adicione a seguinte linha ao final do arquivo CONFIG.SYS.

LASTDRIVE=m

Isto irá fornecer dez letras de unidade adicionais a quaisquer novas unidades que você queira adicionar ao seu sistema, incluindo a sua unidade Zip ou Jaz. Se não precisar de todas as letras de unidade entre d: e m: para unidades físicas, você pode usar uma letra anterior no alfabeto no lugar da letra m; porém, certifique-se de fornecer letras de unidade suficientes após e: para acomodar a sua unidade e quaisquer outras unidades que quiser adicionar ao seu sistema. Se o seu arquivo CONFIG.SYS já tiver uma linha LASTDRIVE, mude a última letra da unidade para uma letra mais adiante no alfabeto. Não defina a última letra de unidade como uma letra do final do alfabeto, como X, Y ou Z, pois isto usará memória extra e evitará o acesso às unidades de rede designadas a essas letras no seu sistema.

Passo 3: Salve as mudanças no arquivo CONFIG.SYS e saia do editor de textos.

Se estiver usando um editor que tenha diversos formatos de arquivo, certifique-se de gravar como texto ASCII ou texto DOS.

Passo 4: Reinicialize o computador.

Carregue o GUEST.EXE após o computador inicializar.

Para maiores informações sobre como imprimir essas instruções, consulte Imprimir as Informações da Ajuda.

Usuários de Rede: Talvez seja necessário realocar a sua letra de unidade de rede.

Peça ajuda ao seu administrador de rede ou siga as seguintes instruções:

A sua primeira letra de unidade de rede será a letra que vem depois daquela usada na instrução LASTDRIVE no seu arquivo CONFIG.SYS. Por exemplo, se tiver usado LASTDRIVE=m, a primeira letra da unidade da rede será N.

Se a sua letra de unidade de rede tiver mudado, os aplicativos que você estiver executando a partir da rede (por exemplo, o Windows ou outros aplicativos que se referem a letras específicas de unidade) poderão apresentar problemas, a menos que sejam reinstalados ou corrigidos para refletirem uma mudança na letra da unidade. Se você usar um arquivo batch para conectar-se à rede, esse arquivo precisará estar de acordo com a nova letra de unidade. O seu login script da rede talvez precise ser revisado para se referir a uma letra de unidade específica para a sua unidade de rede.

Verifique o seguinte:

•	Edite a instrução PATH (Caminho) no seu arquivo AUTOEXEC.BAT para se referir corretamente à nova letra de unidade de rede.

•	Edite qualquer arquivo batch que carregue shells ou aplicativos a partir da rede (incluindo o AUTOEXEC.BAT) para se referir corretamente às novas designações de letra de unidade.

•	Edite os seus arquivos INI do Windows e os grupos Windows para se referirem corretamente às novas letras de unidade.

•	Verifique outros arquivos de configuração de aplicativos. Execute a configuração novamente se as letras de unidade não puderem ser editadas.

•	Verifique o seu login script de usuário quanto a referências a letras de unidade específicas.

Reinicialize o computador e verifique os aplicativos. Os aplicativos que não funcionarem com a nova letra de unidade talvez precisem ser reinstalados.


Você quer usar uma letra de unidade diferente

Se quiser usar uma letra de unidade diferente com uma unidade suportada pelo GUEST.EXE, você poderá usar a opção Letter para especificar a letra de unidade desejada. Use este recurso se estiver executando aplicativos a partir da sua unidade Zip ou Jaz, ou se usar a sua unidade como um dispositivo portátil em outros computadores e quiser manter a mesma letra de unidade que você usa no seu próprio computador.

Para obter instruções detalhadas sobre como usar a opção Letter, veja Designar Letras de Unidade Específicas com o GUEST.EXE ou consulte o MANUAL.EXE que se encontra no disquete Install para Windows/DOS.


Usar o Guest com Gerenciadores ASPI não-Iomega

O driver Guest utiliza gerenciadores ASPI para se comunicar com unidades conectadas através do adaptador host SCSI. O disquete Install para Windows/DOS inclui um conjunto de gerenciadores ASPI para adaptadores Iomega. Se você estiver usando um adaptador host não-Iomega e o software do gerenciador ASPI, talvez seja necessário editar o arquivo GUEST.INI e adicionar uma linha para o gerenciador não-Iomega. (Se o adaptador não tiver um gerenciador ASPI, o Guest não funcionará.)

Use o procedimento a seguir para editar o arquivo GUEST.INI:

Passo 1: Copie todos os arquivos do "Install" para Windows/DOS em um outro disco.

O disquete "Install" tem proteção permanente contra gravação; portanto, para editar o arquivo GUEST.INI e usar o novo arquivo para executar o programa Guest, você deve copiar os arquivos em um outro disco. Você pode copiar os arquivos em um outro disquete ou no disco rígico onde estará usando o programa Guest. Se precisar de instruções para copiar arquivos, consulte a documentação que acompanha os seus programas Windows ou DOS.

Passo 2: Use um editor de textos para abrir o arquivo GUEST.INI.

Localize o arquivo GUEST.INI na sua cópia do disquete "Install". O arquivo GUEST.INI é um arquivo de texto; portanto, você pode usar o Notepad no Windows, o programa DOS EDIT ou qualquer outro editor de textos ASCII para editá-lo.

Passo 3: Adicione uma linha de comando para o gerenciador ASPI não-Iomega.

Use a seguinte sintaxe:

ASPI=<caminho completo para o gerenciador ASPI><nome do arquivo do gerenciador ASPI>

A linha seguir é um exemplo de um gerenciador ASPI do ASPI2DOS que se encontra no diretório C:\ASPI:

ASPI=C:\ASPI\ASPI2DOS.SYS

Se você não souber o caminho ou o nome do arquivo para o gerenciador ASPI não-Iomega, consulte a documentação que acompanha o adaptador ou software ASPI.

Passo 4: Salve as mudanças no arquivo GUEST.INI e saia do editor de textos.

Se estiver usando um editor que tenha diversos formatos, certifique-se de salvar o arquivo GUEST.INI como texto ASCII ou texto DOS.

Passo 5: Use a sua cópia editada do disquete "Install" para executar o programa Guest.

Referência do Gerenciador ASPI: Informações detalhadas para referência sobre os gerenciadores ASPI que acompanham o driver Guest encontram-se no Manual de Instalação Eletrônico para o software da sua unidade.

Para obter informações sobre como imprimir essas instruções, consulte Imprimir Informações da Ajuda.


A Unidade C: não está mais acessível

Se você estiver inicializando a partir de um PC1600 da Iomega ou um adaptador Adaptec, o gerenciador ASPI para o adaptador deve estar instalado no arquivo CONFIG.SYS antes que o GUEST.EXE seja executado. Se o gerenciador ASPI não estiver instalado no CONFIG.SYS quando o GUEST.EXE for executado, o Guest irá carregar o gerenciador ASPI através do arquivo GUEST.INI, o que fará com que a unidade C: deixe de ficar acessível.

OBS.:  O gerenciador ASPI para o adaptador inicializável deve ser carregado antes de qualquer outro gerenciador ASPI no arquivo CONFIG.SYS. Se precisar de informações sobre como instalar os gerenciadores ASPI, consulte o Manual de Instalação Eletrônico para o software da sua unidade.


Arquivos Necessários para Usar o Guest

Todos os arquivos necessários para carregar o Guest encontram-se no disquete "Install" para Windows/DOS. Se você criar disquetes adicionais para carregar o Guest, certifique-se de incluir os seguintes arquivos:

ADVASPI.SYS

ASPI1616.SYS

ASPI8DOS.SYS

ASPIIDE.SYS

        ASPIATAP.SYS

ASPIPC16.SYS

ASPIPPM1.SYS

ASPIPPM2.SYS

GUEST.EXE

GUEST.INI

NIBBLE.ILM  (ASPIPPM1.SYS)

NIBBLE2.ILM  (ASPIPPM2.SYS)

Consulte Carregamento Expresso do Guest para obter instruções sobre como personalizar o arquivo GUEST.INI para minimizar o tempo de espera para carregar o Guest.

Para maiores informações sobre como imprimir esta lista de arquivos, consulte Imprimir Informações da Ajuda.


Usar o Guest como um Driver Permanente

O programa Guest, GUEST.EXE, é também um programa de driver permanente para a sua unidade sob o Windows 3.1. Se você instalar o software Tools usando o programa SETUP.EXE no disquete "Install" para Windows/DOS, ele instalará automaticamente o GUEST.EXE no arquivo AUTOEXEC.BAT. Isto faz com que o GUEST.EXE seja executado toda vez que o computador inicializar. Se o Guest puder localizar uma unidade Zip ou Jaz (ou outra unidade suportada), ele será carregado na memória do computador e designará uma letra de unidade à sua unidade. Se o Guest não conseguir localizar uma unidade suportada, ele não será carregado.

Se você usar o programa Guest com frequência em um determinado computador, talvez queira instalar o GUEST.EXE em um driver permanente. Se o Windows estiver instalado, a forma mais fácil de instalar o Guest permanentemente é usar o programa SETUP.EXE no disquete "Install" para Windows/DOS. Se quiser, você poderá instalar apenas o driver.

Para executar o programa SETUP.EXE, coloque o disquete Install do Windows/DOS na unidade de disco flexível do computador. Carregue o Windows e escolha Executar no menu Arquivo do Gerenciador de Programas. No quadro Linha de Comando, digite a:setup (se o disquete Install estiver na unidade a: ) ou b:setup (se o disquete Install estiver na unidade b: )

em seguida clique em OK ou pressione a tecla Enter.

Se o seu computador não tiver o Windows, você pode instalar manualmente o GUEST.EXE como o driver permanente no arquivo AUTOEXEC.BAT. Para obter um procedimento de instalação manual detalhado, consulte o MANUAL.EXE que se encontra no disquete "Install".

Veja também:

Opções de Carregamento Avançadas


Usar o Guest em Outros Sistemas

Além do Guest para Windows 3.1/DOS, há versões do Guest para o Windows 95 e para o Macintosh. Use essas outras versões do Guest se precisar usar a sua unidade Zip ou Jaz temporariamente em um desses sistemas.

Em um PC executando o Windows 95:

Faça a conexão da sua unidade e use o programa Guest95 que se encontra no disquete Install do Windows/DOS:

1.	Coloque o disquete Install do Windows/DOS que veio com a sua unidade Zip ou Jaz na unidade de disco flexível do computador.

2.	Abra Meu Computador e clique duas vezes no ícone da unidade de disco flexível.

3.	Clique duas vezes no ícone Guest95.

Consulte a Ajuda para o Guest95 no disquete Install do Windows/DOS para obter informações adicionais.

Em um Macintosh:

Você pode carregar o Driver Iomega temporariamente a partir de um disco Zip ou Jaz que esteja formatado para Macintosh:

1.	Desligue o Macintosh e faça a conexão da sua unidade Zip ou Jaz.

2.	Ligue a sua unidade e coloque o disco Formatado para Mac. (Este procedimento só funcionará se você usar um disco Zip ou Jaz formatado para Macintosh.)

3.	Inicie o Macintosh seguindo o seu procedimento normal de inicialização.


Arquivo GUEST.INI

Um arquivo usado pelo driver Guest quando ele é carregado. A maioria das informações no arquivo GUEST.INI se refere aos gerenciadores ASPI disponíveis para uso pelo driver do Guest.


ASPI1616.SYS

O gerenciador ASPI da Iomega usado pelo adaptador host PC1616 SCSI.


Gerenciador ASPI

O software que controla um adaptador host SCSI específico. Um gerenciador ASPI permite que o driver GUEST se comunique com unidades conectadas ao adaptador (como a unidade Zip ou Jaz) através de uma interface padrão.


LASTDRIVE

Um comando do DOS usado no arquivo CONFIG.SYS para aumentar o número de unidades físicas que o sistema reconhece.


CONFIG.SYS

Um arquivo que o DOS usa para configurar o sistema toda vez que o computador é inicializado ou reinicializado.


GUEST.EXE

O GUEST.EXE é o programa do driver Iomega para Zip ou Jaz. Quando você executa o GUEST.EXE, ele carrega o driver Iomega para suportar a sua unidade Zip ou Jaz (ou outras unidades SCSI removíveis que você possa querer usar com o programa Guest). Quando você faz a instalação permanente do software Iomega, ele instala o GUEST.EXE para que seja executado automaticamente toda vez que o computador é inicializado.


Imprimir Informações da Ajuda

Se uma impressora estiver conectada ao seu computador e configurada para imprimir a partir do Windows, você poderá imprimir as instruções em qualquer tópico de ajuda. É só carregar o tópico que deseja imprimir e selecionar Imprimir Tópico no menu Arquivo na parte superior da janela Ajuda do Guest.


Manual de Instalação Eletrônico

O Manual de Instalação Eletrônico para o seu software Iomega encontra-se no disquete "Install" para Windows/DOS. Para acessar o manual, coloque o disquete "Install" na unidade de disco flexível do computador, vá para o prompt do DOS e digite:

A: <Enter>	 (use B: no lugar do A: se o disquete estiver na unidade b:)

MANUAL <Enter>

•	Você também pode executar o manual no Windows 3.1 a partir do Gerenciador de Arquivos do Windows selecionando a letra da unidade para a sua unidade de disco flexível e, em seguida, clicando duas vezes em MANUAL.EXE.

•	No Windows 95, você pode executar o manual a partir de Meu Computador ou do Windows Explorer selecionando a letra da unidade para o seu disco flexível e, em seguida, clicando duas vezes em MANUAL.EXE.